الهدف

يكون إعداد نطاق زمني مفيدا إذا كنت تريد تشغيل ميزات أخرى للمحول أو تنشيطها في وقت معين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا تحديد المدة التي يمكن أن يستمر خلالها النطاق للميزات التي تريد تعطيلها بعد فترة من الوقت. يمكن أيضا تعيين نطاقات الوقت المتكررة إذا كنت تريد تمكين ميزة وتعطيلها بشكل مستمر. تعتمد العديد من هذه الميزات على نطاقات الوقت لتنفيذ التحكم في الوصول أو الأمان.

يمكن تعريف نطاقات الوقت وإقرانها بأنواع الأوامر التالية:

- قوائم التحكم في الوصول (ACL) — يتم إستخدام نطاقات الوقت لتحديد مقدار وقت سريان قائمة التحكم في الوصول وإدخال التحكم في الوصول (ACE). يمكن أن يكون هذا مفيدا للحد من عوامل تصفية حركة مرور الشبكة في أوقات معينة. على سبيل المثال، يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى موارد معينة لساعات العمل فقط.

- مصادقة المنفذ 802.1x — تستخدم النطاقات الزمنية لتحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها 802.1x نشطا على المنافذ التي تم تمكين 802.1x بها. يمكن أن يكون هذا مفيدا للحد من الوصول إلى الشبكة في أوقات معينة. على سبيل المثال، يمكنك الحد من وصول شبكة المكتب إلى ساعات العمل فقط.

- إعدادات أيسر — أنت يستطيع شكلت ال up أو down دولة من الميناء لفترة محددة. عندما يكون النطاق الزمني غير نشط، يكون المنفذ في وضع إيقاف التشغيل. إذا تم تكوين نطاق زمني، فإنه يكون فعالا فقط عندما يكون المنفذ قيد التشغيل إداريا.

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المستندة إلى الوقت — يمكن تكوين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على الجهاز لفترة محددة. تمكنك هذه الميزة من تحديد أيام الأسبوع والساعات التي يتم فيها تمكين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لكل منفذ. عندما يكون النطاق الزمني غير نشط، يتم تعطيل PoE.

هناك نوعان من نطاقات الوقت:

- مطلق - يبدأ هذا النوع من النطاق الزمني في تاريخ محدد أو فورا وينتهي في تاريخ محدد أو يمتد إلى ما لا نهاية. يمكن إضافة عنصر متكرر إليه.

- recurring — يحتوي هذا النوع من النطاق الزمني على عنصر نطاق زمني تتم إضافته إلى نطاق مطلق ويبدأ وينتهي على أساس متكرر.

إذا تضمن نطاق زمني كلا من النطاقات المطلقة والتكرار، فإن عمليات الأوامر المقترنة تكون نشطة فقط إذا تم الوصول إلى كل من وقت البدء المطلق ونطاق الوقت المتكرر. تكون عمليات الأوامر المقترنة غير نشطة عند الوصول إلى أي من نطاقات الوقت.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات النطاق الزمني من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول لديك.

ملاحظة: لتكوين إعدادات النطاق الزمني للمحول لديك باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات النطاق الزمني على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين إعدادات النطاق الزمني المطلق

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 3. أدخل أمر النطاق الزمني لتحديد نطاقات الوقت للوظائف المختلفة من خلال إدخال ما يلي:

- يحدد اسم النطاق الزمني — اسم النطاق الزمني. المدى from واحد to 32 رمز.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون اسم النطاق الزمني هو Dayshift.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يزيل النطاق الزمني من المفتاح، التالي:

الخطوة 5. لتحديد نقطة بداية نطاق الوقت المطلق، أدخل ما يلي:

هام: سيبدأ سريان بيان السماح أو الرفض الخاص بالوظيفة المقترنة في وقت وتاريخ البدء المطلق المحددين. إذا لم يتم تحديد وقت بدء وتاريخ، فإن الدالة تسري على الفور.

الخيارات هي:

- الوقت بالساعات (الصيغة العسكرية) والدقائق. المدى from 0 to 23 ساعة، و 00 to 59 في الدقيقة.

- اليوم — اليوم (حسب التاريخ) في الشهر. يمكنك إدخال قيم من 1 إلى 31.

- الشهر — الحروف الثلاث الأولى من اسم الشهر. المدى from Jan to Dec.

- سنة البداية بدون إختصار. يمكنك إدخال سنة 2000 حتى سنة 2097.

ملاحظة: في هذا المثال، يبدأ النطاق الزمني المطلق في 1 يناير 2017 الساعة 8:00 صباحا.

يدخل خطوة 6. (إختياري) أن يزيل تاريخ ووقت البدء، التالي:

الخطوة 7. لتحديد نقطة نهاية نطاق الوقت المطلق، أدخل ما يلي:

هام: لن يدخل بيان السماح أو الرفض الخاص بالوظيفة المقترنة حيز التنفيذ بعد الآن في وقت وتاريخ النهاية المطلقة المحددين. إذا لم يتم تحديد وقت وتاريخ انتهاء، فلن ينتهي تأثير الدالة أبدا.

الخيارات هي:

- الوقت بالساعات (الصيغة العسكرية) والدقائق. المدى هو 0 إلى 23 ساعة، و 00 إلى 59 في الدقيقة.

- اليوم — اليوم (حسب التاريخ) في الشهر. يمكنك إدخال قيم من 1 إلى 31.

- الشهر — الحروف الثلاث الأولى من اسم الشهر. المدى from Jan to Dec.

- سنة البداية بدون إختصار. يمكنك إدخال سنة 2000 حتى سنة 2097.

ملاحظة: في هذا المثال، ينتهي النطاق الزمني المطلق في 31 ديسمبر 2017 الساعة 17:00 بعد الظهر.

الخطوة 8. (إختياري) لإزالة تاريخ ووقت الانتهاء، أدخل ما يلي:

الخطوة 9. للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات"، أدخل ما يلي:

الخطوة 10. لعرض إعدادات النطاق الزمني المتكرر أو الدوري التي تم تكوينها على المحول لديك، أدخل ما يلي:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض إعدادات النطاق الزمني المطلق لنطاق الوقت الزمني Dayshift.

الخطوة 11. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

الخطوة 12. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت المطلق وقت مدى عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

تكوين إعدادات النطاق الزمني المتكرر أو الدوري

يمكن إضافة عنصر وقت متكرر أو دوري إلى نطاق زمني مطلق. وهذا يحد من العملية على فترات زمنية معينة ضمن النطاق المطلق.

الخطوة 1. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 2. أدخل أمر النطاق الزمني لتحديد نطاقات الوقت للوظائف المختلفة من خلال إدخال ما يلي:

- يحدد اسم النطاق الزمني — اسم النطاق الزمني. المدى from واحد to 32 رمز.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون اسم النطاق الزمني هو Dayshift.

الخطوة 3. لتحديد يوم من أيام الأسبوع والوقت (بتنسيق 24 ساعة) الذي يبدأ فيه النطاق الزمني على أساس متكرر، قم بإدخال أي مما يلي:

الخيارات هي:

- يوم من الأسبوع — يوم البدء الذي يتم فيه تطبيق النطاق الزمني المرتبط به. التكرار الثاني هو يوم الانتهاء الذي تكون فيه العبارة المقترنة سارية المفعول. ويمكن أن يكون التكرار الثاني في الأسبوع التالي. القيم المحتملة هي: mon، tue، wed، thu، fri، sat، و sun.

- hh:mm — التكرار الأول لهذه الوسيطة هو الساعات والدقائق الأولى (التنسيق العسكري) التي يكون النطاق الزمني المرتبط بها ساري المفعول. التكرار الثاني هو ساعات الانتهاء والدقائق (التنسيق العسكري) التي يتم تطبيق البيان المرتبط بها. ويمكن أن يقع الحدث الثاني في اليوم التالي. المدى from 0 to 23 ساعة، و 00 to 59 في الدقيقة.

- قائمة يوم الأسبوع 1 — تحدد قائمة بالأيام التي يكون فيها النطاق الزمني ساري المفعول.

- الكل — يحدد كل أيام الأسبوع.

ملاحظة: يمكن أن يقع التكرار الثاني لهذا اليوم في الأسبوع التالي. على سبيل المثال، من الخميس إلى الاثنين تعني أن النطاق الزمني ساري المفعول أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين. بينما يمكن أن يقع التكرار الثاني للوقت في اليوم التالي، مثل من 22:00 إلى 2:00 من اليوم التالي.

ملاحظة: في هذا المثال، النطاق الزمني المتكرر يبدأ كل يوم إثنين في الساعة 8:00 صباحا وينتهي كل يوم جمعة في الساعة 17:00 بعد الظهر.

الخطوة 4. (إختياري) لإزالة التاريخ الدوري والحد الزمني، أدخل الأمر no إلى النطاق الزمني الذي تم تكوينه في الخطوة 3 من خلال إدخال أي مما يلي:

الخطوة 5. للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات"، أدخل ما يلي:

الخطوة 6. لعرض إعدادات النطاق الزمني المتكرر أو الدوري التي تم تكوينها على المحول لديك، أدخل ما يلي:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض إعدادات النطاق الزمني المطلق والدوري لنطاق الوقت Dayshift.

الخطوة 7. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

الخطوة 8. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات النطاق الزمني المتكرر على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).