الهدف

تم تطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) من قبل فرقة العمل الهندسية عبر الإنترنت (IETF) لدعم مراقبة الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولات هذه الشبكات. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. تسمح لك خدمة RMON بالاختيار من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم التي تحتوي على ميزات تلبي إحتياجات الشبكة الخاصة بك. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والمضيفين والأجهزة المضيفة والمحافل المضيفة الموجودة في أعلى N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز هي المجموعات العشر في RMON.

توفر تنبيهات RMON آلية لتعيين الحدود وفترات أخذ العينات لإنشاء أحداث إستثناء على العدادات أو أي عداد كائن آخر لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الذي يتم صيانته بواسطة الوكيل. ولابد من تكوين كل من حدي الارتفاع والهبوط في الإنذار. وبعد تجاوز عتبة الارتفاع، لا تنشأ حوادث مرتفعة حتى يتم تجاوز عتبة السقوط المرافقة. بعد اطلاق انذار ساقط، يصدر الانذار التالي عندما يعبر عتبة مرتفعة.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات ملائمة SNMP على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات. للحصول على التعليمات المستندة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين أجهزة تنبيه RMON على المحول لديك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين تنبيهات RMON من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.4 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين تنبيهات RMON على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين تنبيهات RMON

يرتبط أحد التنبيهات أو أكثر بحدث، وهو ما يشير إلى الإجراء الذي يجب إتخاذه عند حدوث التنبيه. قبل تكوين تنبيهات RMON على المحول لديك، تأكد من تكوين إعدادات التحكم في حدث RMON. لمعرفة كيفية ذلك، انقر هنا. للحصول على التعليمات المستندة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

اتبع هذه الخطوات لتكوين تنبيهات RMON على المحول لديك.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 3. أدخل الأمر rmon alarm لتكوين حدث جديد من خلال إدخال ما يلي:

الخيارات هي:

- يحدد فهرس الحدث. المدى from 1 to 65535.

- MIB-OBJECT-ID — يحدد معرف الكائن للمتغير المراد نسخه. يجب إدخال معرف كائن (OID) لقاعدة معلومات الإدارة (MIB) صالح.

- الفاصل الزمني — يحدد الفاصل الزمني بالثواني التي يتم خلالها نسخ البيانات ومقارنتها بقيم قيم الحدود المرتفعة والهبوط. المدى from 1 to 2147483647.

- العتبة المرتفعة — يحدد قيمة العتبة المرتفعة. المدى from 0 to 0 to 2147483647.

- العتبة المنخفضة — يحدد قيمة العتبة الهابطة. المدى from 0 to 0 to 2147483647.

- High-event — يحدد مؤشر الحدث الذي يتم تشغيله عند تجاوز عتبة مرتفعة. المدى from 0 to 65535.

- Falling-event — يحدد مؤشر الحدث الذي تم تشغيله عند تجاوز عتبة هبوط. المدى from 0 to 65535.

- اكتب {{absolute | delta} — (إختياري) يحدد الطريقة المستخدمة لأخذ عينات من المتغير المحدد وحساب القيمة التي سيتم مقارنتها مقابل الحدود. القيم المحتملة هي:

- absolute — يحدد أن القيمة المتغيرة المحددة يتم مقارنتها مباشرة مع الحدود في نهاية الفاصل الزمني لأخذ العينات. هذا هو نوع الطريقة الافتراضية.

- دلتا — يحدد أن قيمة المتغير المحدد للعينة الأخيرة يتم طرحها من القيمة الحالية، ويتم مقارنة الفرق مع الحدود.

- بدء التشغيل {{up | السقوط | falling} — (إختياري) يحدد التنبيه الذي قد يتم إرساله عندما يصبح هذا الإدخال صالحا. القيم المحتملة هي:

- high — يحدد أنه إذا كانت العينة الأولى (بعد أن يصبح هذا الإدخال صحيحا) أكبر من أو تساوي العتبة المرتفعة، يتم إنشاء تنبيه ناشئ واحد.

- high-down — يحدد أنه إذا كانت العينة الأولى (بعد أن يصبح هذا الإدخال صحيحا) أكبر من أو تساوي العتبة المرتفعة، يتم إنشاء تنبيه ناشئ واحد. إذا كانت العينة الأولى (بعد أن يصبح هذا الإدخال صحيحا) أقل من أو تساوي عتبة السقوط، يتم إنشاء تنبيه سقوط واحد. هذا هو إتجاه بدء التشغيل الافتراضي.

- السقوط — يحدد أنه إذا كانت العينة الأولى (بعد أن يصبح هذا الإدخال صحيحا) أقل من أو تساوي حد السقوط، يتم إنشاء تنبيه انخفاض واحد.

- اسم المالك — (إختياري) يحدد اسم الشخص الذي قام بتكوين هذا الحدث. في حالة عدم تحديده، يتم تعيين اسم المالك افتراضيا على سلسلة فارغة.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون فهرس التنبيه هو 1 مع معرف كائن MIB الخاص ب D-Link. الفاصل الزمني لأخذ العينات هو 60000 ساعة مع إرتفاع قيمة العتبة بمقدار 1000، وانخفاض قيمة العتبة بمقدار 100000، وارتفاع مؤشر حدث العتبة هو 10، وفهرس حدث العتبة التنازلية هو 20. نوع الطريقة مطلق مع تنبيه إرتفاع-هبوط، والذي هو الإعدادات الافتراضية.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يزيل إنذار، التالي:

الخطوة 5. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

الخطوة 6. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

الخطوة 7. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الضغط على ص.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات تنبيه RMON بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

عرض تنبيهات RMON

الخطوة 1. دخلت في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، التالي أن يعرض ال يشكل rmon منبه طاولة على مفتاحك:

- الفهرس — فهرس فريد يعرف هذا الحدث.

- OID — OID متغير مراقب.

- المالك — الكيان الذي قام بتكوين هذا الحدث.

الخطوة 2. لعرض تكوين تنبيه RMON على فهرس محدد على المحول لديك، أدخل ما يلي:

- يحدد فهرس الحدث. المدى from 1 to 65535.

يعرض هذا الجدول الحقول التالية:

- المنبه — المنبه المحدد.

- OID — OID متغير مراقب.

- قيمة العينة الأخيرة — قيمة الإحصائيات خلال فترة العينة الأخيرة. على سبيل المثال، إذا كان نوع العينة هو دلتا، فإن هذه القيمة هي الفرق بين العينات في بداية ونهاية الفترة. إذا كان نوع العينة مطلقا، فإن هذه القيمة هي القيمة النموذجية في نهاية الفترة.

- الفاصل الزمني — الفاصل الزمني بالثواني الذي يتم من خلاله أخذ عينات من البيانات ومقارنته بالعتبات المرتفعة والهبوط.

- نموذج نوع — طريقة لنسخ المتغير وحساب القيمة مقارنة بالحدود. إذا كانت القيمة مطلقة، يتم مقارنة القيمة المتغيرة مباشرة مع الحدود في نهاية الفاصل الزمني لأخذ العينات. إذا كانت القيمة دلتا، يتم طرح قيمة المتغير في العينة الأخيرة من القيمة الحالية، ويتم مقارنة الفرق مع الحدود.

- تنبيه بدء التشغيل — تنبيه يتم إرساله عند تعيين هذا الإدخال لأول مرة. إذا كانت العينة الأولى أكبر من العتبة المرتفعة أو مساوية لها، وكان تنبيه بدء التشغيل مساويا للارتفاع أو السقوط، عندئذ يتم إنشاء تنبيه واحد يرتفع. إذا كانت العينة الأولى أقل من أو تساوي العتبة المتساقطة، وكان تنبيه بدء التشغيل مساويا للسقوط أو السقوط، ثم يتم إنشاء تنبيه تساقط واحد.

- عتبة الارتفاع — عتبة إرتفاع الإحصاءات النموذجية. عندما تكون قيمة النسخ الحالية أكبر من أو تساوي هذا الحد، والقيمة في الفاصل الزمني الأخير للعينة أقل من هذا الحد، يتم إنشاء حدث واحد.

- العتبة الهابطة — عتبة هبوط الإحصاء المأخوذ بالعينة. عندما تكون قيمة النسخ الحالية أقل من أو تساوي هذا الحد، والقيمة في الفاصل الزمني للعينة الأخيرة أكبر من هذا الحد، يتم إنشاء حدث واحد.

- إرتفاع الحدث — يتم إستخدام مؤشر الحدث عند تجاوز عتبة مرتفعة.

- انخفاض الحدث — يتم إستخدام فهرس الحدث عند تجاوز عتبة هبوط.

- المالك — الكيان الذي قام بتكوين هذا الإدخال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام تنبيه RMON 1.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن تنبيهات RMON التي تم تكوينها على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).