الهدف

تم تطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) من قبل فرقة العمل الهندسية عبر الإنترنت (IETF) لدعم مراقبة الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولات هذه الشبكات. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. تسمح لك خدمة RMON بالاختيار من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم التي تحتوي على ميزات تلبي إحتياجات الشبكة الخاصة بك. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والمضيفين والأجهزة المضيفة والمحافل المضيفة الموجودة في أعلى N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز هي المجموعات العشر في RMON.

ويتيح RMON لعامل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) في الجهاز مراقبة إحصائيات حركة مرور البيانات بشكل استباقي عبر فترة معينة وإرسال الملائمات إلى مدير SNMP. يقوم وكيل SNMP المحلي بمقارنة العدادات الفعلية وفي الوقت الفعلي بالحدود المحددة مسبقا ويقوم بإنشاء تنبيهات، دون الحاجة إلى إجراء إستفتاء بواسطة نظام إدارة SNMP مركزي. وتعتبر هذه آلية فعالة للإدارة الاستباقية، شريطة أن تكون قد قمت بتعيين الحدود الصحيحة نسبة إلى الخط الأساسي لشبكتك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات ملائمة SNMP من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك، انقر هنا. للحصول على التعليمات المستندة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

يمكنك إنشاء إدخال محفوظات RMON لواجهة لجمع المعلومات حول حركة مرور الشبكة داخل هذه الواجهة. سيتيح لك ذلك تخزين نماذج إحصائية دورية للاسترداد والتحليل اللاحقين والتي يمكن أن تكون مفيدة في إدارة أداء المحول والواجهات المحددة.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين إعدادات التحكم في محفوظات RMON على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات التحكم في محفوظات RMON من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.4 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين محفوظات RMON على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين حالات مجموعة RMON

تتيح ميزة RMON إمكانية مراقبة الإحصائيات لكل واجهة. يحدد محفوظات RMON معدل تكرار العينة، ومقدار العينات التي سيتم تخزينها، والمنفذ الذي سيتم تجميع البيانات منه. اتبع الخطوات التالية لتكوين إدخالات محفوظات RMON على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 3. دخلت القارن أسلوب ب يدخل القارن أن أنت تريد أن يشكل.

ملاحظة: في هذا المثال، تكون الواجهة المستخدمة هي ge1/0/1.

الخطوة 4. لتمكين قاعدة معلومات إدارة RMON (MIB) التي تجمع إحصائيات المحفوظات في مجموعات على واجهة، أدخل ما يلي:

الخيارات هي:

- يحدد فهرس الحدث. المدى from 1 to 65535.

- اسم المالك — (إختياري) يحدد اسم الشخص الذي قام بتكوين مجموعة إحصائيات RMON. في حالة عدم تحديده، يتم تعيين اسم المالك افتراضيا على سلسلة فارغة.

- Buckets cket-number — (إختياري) قيمة مقترنة بعدد الدلاء المحددة لمجموعة محفوظات مجموعة RMON للإحصائيات. في حالة عدم تحديده، تكون المآخذ الافتراضية هي 50. المدى from 1 to 50.

- ثواني الفاصل الزمني — يحدد الفاصل الزمني بالثواني في كل دورة تدقيق. المدى from 1 to 3600. إن لا يعين، الفسحة بين دعامتين تقصير إلى 1800 ثاني.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون فهرس التنبيه هو 1 مع معرف كائن MIB الخاص ب D-Link. الفاصل الزمني لأخذ العينات هو 60000 ساعة مع إرتفاع قيمة العتبة بمقدار 1000، وانخفاض قيمة العتبة بمقدار 100000، وارتفاع مؤشر حدث العتبة هو 10، وفهرس حدث العتبة التنازلية هو 20. نوع الطريقة مطلق مع تنبيه إرتفاع-هبوط، والذي هو الإعدادات الافتراضية.

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يزيل إنذار على قارن خاص، التالي:

الخطوة 6. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

الخطوة 7. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

الخطوة 8. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات حالات مجموعة RMON بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تكوين حجم جدول RMON

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 2. لتكوين الحد الأقصى لحجم جداول محفوظات RMON، أدخل ما يلي:

الخيارات هي:

- إدخالات المحفوظات — يحدد الحد الأقصى لعدد إدخالات جدول المحفوظات. المدى from 20 to 32767.

- إدخالات السجل — يحدد الحد الأقصى لعدد إدخالات جدول السجل. المدى from 20 to 32767.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم ضبط حجم جدول المحفوظات على 500 مدخل.

الخطوة 3. (إختياري) لإعادة حجم الجدول إلى الحجم الافتراضي، أدخل ما يلي:

الخطوة 4. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

ملاحظة: ستدخل إعدادات حجم جدول RMON التي تم تكوينها حيز التنفيذ بعد إعادة تمهيد المحول. لمعرفة كيفية إعادة تحميل المحول أو إعادة تعيينه يدويا من خلال واجهة سطر الأوامر، انقر هنا.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين حجم جدول RMON بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

عرض محفوظات RMON

بعد نسخ البيانات وتخزينها، تظهر في جدول حالات مجموعة RMON.

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل ما يلي لعرض إحصائيات مجموعة محفوظات RMON المطلوبة على المحول لديك:

يعرض جدول إحصائيات مجموعة RMON المعلومات التالية:

- الفهرس — الفهرس الذي يحدد المدخل بشكل فريد.

- الواجهة — واجهة إيثرنت النموذجية.

- الفاصل الزمني — الفاصل الزمني بالثواني بين العينات.

- العينات المطلوبة - العدد المطلوب من العينات التي سيتم حفظها.

- العينات الممنوحة - العدد الممنوح من العينات التي سيتم حفظها.

- المالك — الكيان الذي قام بتكوين الإدخال.

ملاحظة: في هذا المثال، يعرض جدول إحصائيات مجموعة RMON أربعة فهارس للمحفوظات تم تكوينها في ثلاث واجهات.

الخطوة 2. لعرض تكوين محفوظات RMON على فهرس محدد على المحول لديك، أدخل ما يلي:

الخيارات هي:

- يحدد الفهرس — مجموعة العينات التي سيتم عرضها. المدى from 1 to 65535.

- الخرج — يعرض عدادات الخرج.

- الأخطاء — يعرض عدادات الأخطاء.

- آخر — يعرض عدادات الإسقاط والاصطدام.

- فترة الثواني — (إختياري) يحدد الفترة الزمنية بالثواني المراد عرضها. المدى from 1 to 2147483647 ثاني.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام معدل نقل بيانات فهرس المحفوظات 1 خلال فترة 3200 ثانية.

يعرض جدول محفوظات RMON المعلومات التالية لإدخال محفوظات RMON المحدد:

سعة المعالجة:

ملاحظة: في هذا المثال، يعرض إخراج فهرس المحفوظات 2.

- الوقت — التاريخ والوقت الذي يتم فيه تسجيل الإدخال.

- الأنظمة الثمانية — إجمالي عدد الأنظمة الثمانية للبيانات التي تم إستلامها على الشبكة (بما في ذلك تلك الموجودة في الحزم غير الصالحة واستبعاد وحدات بت الإطارات ولكن بما في ذلك أنظمة ثمانية FCS).

- الحزم — عدد الحزم (بما في ذلك الحزم السيئة) التي تم تلقيها أثناء فترة أخذ العينات هذه.

- Broadcast — عدد الحزم الجيدة التي تم تلقيها أثناء فترة أخذ العينات هذه التي تم توجيهها إلى عنوان البث.

- multicast — عدد الحزم الجيدة التي تم تلقيها أثناء فترة أخذ العينات هذه التي تم توجيهها إلى عنوان البث المتعدد. لا يتضمن هذا الرقم الحزم الموجهة إلى عنوان البث.

- الاستخدام — أفضل تقدير لمتوسط إستخدام شبكة الطبقة المادية على هذه الواجهة أثناء فترة أخذ العينات، بأجزاء من المئات من المائة.

الأخطاء:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض بيانات أخطاء فهرس المحفوظات 3.

- الوقت — التاريخ والوقت الذي يتم فيه تسجيل الإدخال.

- محاذاة CRC — عدد الحزم المتلقاة خلال فترة أخذ العينات هذه التي كان لها طول (باستثناء وحدات بت التأطير لكنها تتضمن ثمانيات FCS) بين 64 و 1518 ثمانية، شامل، ولكن كان لها إما تسلسل تدقيق إطارات سيئ (FCS) مع عدد متكامل من الثمانيات (خطأ FCS) أو FCS سيئ مع عدد غير متكامل من الثمانيات (خطأ المحاذاة).

- نقص الحجم — عدد الحزم المستلمة أثناء فترة أخذ العينات هذه التي كان طولها أقل من 64 ثمانية (باستثناء وحدات بت التأطير لكنها تتضمن ثمانيات FCS) وكانت خلاف ذلك مكونة بشكل جيد.

- الحجم الزائد — عدد الحزم المتلقاة أثناء فترة أخذ العينات هذه والتي كانت أطول من 1518 ثمانية (باستثناء وحدات بت التأطير لكنها تتضمن ثمانيات FCS) ولكنها كانت خلاف ذلك مكونة بشكل جيد.

- الأجزاء — العدد الإجمالي للحزم المستلمة خلال فترة أخذ العينات هذه التي كانت أقل من 64 ثمانية في الطول (باستثناء وحدات بت التأطير لكنها تتضمن ثمانيات FCS) وكان بها إما تسلسل تدقيق إطارات سيئ (FCS) مع عدد متكامل من الثمانيات (خطأ FCS)، أو FCS سيئ مع عدد غير متكامل من الثمانيات (خطأ المحاذاة). من الطبيعي ل EtherHistoryFragments أن يزيد لأنه يحسب كلا من الجريان (أي يكون تكرارات عادي بسبب التصادمات) والارتطام بالضوضاء.

- Jabber — عدد الحزم المستلمة أثناء فترة أخذ العينات هذه التي كانت أطول من 1518 ثمانية (باستثناء وحدات بت التأطير لكنها تتضمن ثمانيات FCS)، وكان بها إما تسلسل تدقيق إطارات سيئ (FCS) مع عدد متكامل من الثمانيات (خطأ FCS) أو FCS سيئ مع عدد غير متكامل من الثمانيات (خطأ المحاذاة).

غير ذلك:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض بيانات أخرى لفهرس المحفوظات 4.

- الوقت — التاريخ والوقت الذي يتم فيه تسجيل الإدخال.

- تم الإسقاط — إجمالي عدد الأحداث التي تم إسقاط الحزم فيها بواسطة المسبار بسبب نقص الموارد أثناء الفاصل الزمني لأخذ العينات. ليس هذا الرقم بالضرورة عدد الحزم التي سقطت، بل هو عدد المرات التي تم الكشف فيها عن هذا الشرط.

- التصادمات — أفضل تقدير لإجمالي عدد التصادمات على مقطع الإيثرنت هذا أثناء فترة أخذ العينات.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن إعدادات التحكم في محفوظات RMON التي تم تكوينها على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).