الهدف

تم تطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) من قبل فرقة العمل الهندسية عبر الإنترنت (IETF) لدعم مراقبة الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولات هذه الشبكات. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. وهو يمكن وكيل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) في الجهاز من مراقبة إحصائيات حركة مرور البيانات بشكل استباقي عبر فترة معينة وإرسال الملائمات إلى مدير SNMP. يقوم وكيل SNMP المحلي بمقارنة العدادات الفعلية وفي الوقت الفعلي بالحدود المحددة مسبقا ويقوم بإنشاء تنبيهات، دون الحاجة إلى إجراء إستفتاء بواسطة نظام إدارة SNMP مركزي. وتعتبر هذه آلية فعالة للإدارة الاستباقية، شريطة أن تكون قد قمت بتعيين الحدود الصحيحة المتعلقة بخط الأساس لشبكتك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات ملائمة SNMP من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك، انقر هنا. للحصول على التعليمات المستندة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

تسمح لك خدمة RMON بالاختيار من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم التي تحتوي على ميزات تلبي إحتياجات الشبكة الخاصة بك. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والمضيفين والأجهزة المضيفة والمحافل المضيفة الموجودة في أعلى N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز هي المجموعات العشر في RMON.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات حدث RMON على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات التحكم في أحداث RMON من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.4 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين أحداث RMON على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين أحداث RMON

يقلل RMON حركة مرور البيانات بين المدير والجهاز نظرا لأن مدير SNMP لا يحتاج إلى إستطلاع الجهاز بشكل متكرر للحصول على معلومات، ويمكن المدير من الحصول على تقارير الحالة في الوقت المناسب نظرا لأن الجهاز يقوم بالإعلام عن الأحداث عند حدوثها.

اتبع هذه الخطوات لتكوين إعدادات أحداث RMON على المحول لديك.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الخطوة 3. أدخل الأمر rmon event لتكوين حدث جديد من خلال إدخال ما يلي:

- يحدد فهرس الحدث. المدى from 1 to 65535.

- none — يحدد عدم إنشاء أي إعلام بواسطة الجهاز لهذا الحدث.

- log — يحدد إنشاء إدخال إعلام في جدول السجل بواسطة الجهاز لهذا الحدث.

- الملائمة — يحدد أن ملائمة SNMP يتم إرسالها إلى واحدة أو أكثر من محطات الإدارة بواسطة الجهاز لهذا الحدث.

- log-trap — يحدد أنه يتم إنشاء إدخال في جدول السجل ويتم إرسال ملائمة SNMP إلى محطة إدارة واحدة أو أكثر بواسطة الجهاز لهذا الحدث.

- يحدد نص المجتمع — (إختياري) مجتمع SNMP أو كلمة المرور المستخدمة عند إرسال ملائمة SNMP. يجب أن تكون سلسلة نظام ثماني ويمكن أن يتراوح الطول من 0 إلى 127 حرفا.

- ملاحظة: يجب أن يكون هذا مجتمعا مستخدما في تكوين مضيف SNMP. لمعرفة المزيد حول كيفية تكوين مجتمع SNMP من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر) الخاصة بالمحول لديك، انقر هنا.

- نص الوصف — (إختياري) يحدد تعليق يصف هذا الحدث. ويتراوح الطول من 0 إلى 127 حرفًا.

- اسم المالك — (إختياري) يحدد اسم الشخص الذي قام بتكوين هذا الحدث. في حالة عدم تحديده، يتم تعيين اسم المالك افتراضيا على سلسلة فارغة.

ملاحظة: في هذا المثال، فهرس الأحداث هو 1، نوع الإعلام هو log-trap، اسم المجتمع هو community1، والمالك هو cisco.

الخطوة 4. (إختياري) لإزالة حدث، أدخل ما يلي:

الخطوة 5. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

الخطوة 6. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

الخطوة 7. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات حدث RMON بنجاح على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

عرض أحداث RMON

تعرض صفحة الأحداث سجل الأحداث أو الإجراءات التي حدثت. يمكن تسجيل نوعين من الأحداث: السجل أو السجل والملائمة. يتم تنفيذ الإجراء في الحدث عندما يكون الحدث مرتبط بالتنبيه وتكون حالات التنبيه قد حدثت. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين تنبيهات RMON على الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك، انقر هنا. للحصول على مستند إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.

الخطوة 1. دخلت في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، التالي أن يعرض ال يشكل حادث على مفتاحك:

- الفهرس — فهرس فريد يعرف هذا الحدث.

- الوصف — تعليق يصف هذا الحدث.

- النوع — نوع الإعلام الذي يقوم الجهاز بإنشائه حول هذا الحدث. يمكن أن يكون له القيم التالية: بلا، سجل، ملائمة، سجل التراكب. وفي حالة السجل، يتم إدخال إدخال في جدول السجل لكل حدث. في حالة الملائمة، يتم إرسال ملائمة SNMP إلى واحدة أو أكثر من محطات الإدارة.

- المجتمع — إذا كان سيتم إرسال فخ SNMP، يتم إرساله باستخدام سلسلة مجتمع SNMP المحددة بواسطة سلسلة النظام الثماني هذه.

- المالك — الكيان الذي قام بتكوين هذا الحدث.

- آخر مرة تم إرسالها — الوقت الذي قام فيه هذا الإدخال بإنشاء حدث آخر مرة. إذا لم يقم هذا الإدخال بإنشاء أي أحداث، تكون هذه القيمة صفر.

الخطوة 2. لعرض سجلات أحداث RMON على المحول لديك، أدخل ما يلي:

- الحدث — (إختياري) يحدد فهرس الحدث. المدى from 1 to 65535.

- يعرض هذا الجدول الحقول التالية:

- حدث — رقم إدخال السجل الخاص بالحدث.

- الوصف — وصف الحدث الذي أثار التنبيه.

- الوقت — الوقت الذي تم فيه إدخال السجل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام حدث RMON 1.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن إعدادات حدث RMON التي تم تكوينها على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).