الهدف

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP) هو خدمة يتم تشغيلها في طبقة التطبيق الخاصة بمكدس بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) لتعيين عناوين IP بشكل ديناميكي لعملاء DHCP، وتخصيص معلومات تكوين TCP/IP لعملاء DHCP. ترحيل DHCP هي ميزة يتم إستخدامها بواسطة محول، يعرف أيضا باسم وكيل الترحيل، للسماح باتصال DHCP بين الأجهزة المضيفة وخوادم DHCP البعيدة التي لا تكون على الشبكة نفسها. عندما يرسل العميل بث DHCP لعنوان، يقوم وكيل الترحيل بإعادة توجيه الطلب إلى الشبكة الفرعية التي يتواجد فيها خادم DHCP البعيد.

يتيح لك تكوين خصائص ترحيل DHCP على محول ما تمكين ترحيل DHCP بشكل عام وإنشاء اتصال بين المحول وخادم DHCP عن بعد. بمجرد تمكين الميزة، سيتضمن المحول معلومات عن نفسه عندما يرسل حزم DHCP إلى العملاء ومنهم إلى خادم DHCP. سيضيف هذا المزيد من الأمان إلى عملية DHCP من خلال تحديد الاتصال بشكل كامل. يمكنك أيضا تمكين تطبيق ترحيل DHCP على الواجهات المحددة.

تقدّم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين خصائص DHCP من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) للمبدّل الخاص بك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين خصائص DHCP للمحول لديك من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات التطفل على بروتوكول DHCP على المحول لديك، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx300 Series | 1.4.7.05 (تنزيل الأحدث)

- Sx350 Series | 2.2.8.4 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.8.4 (تنزيل الأحدث)

- Sx500 Series | 1.4.7.05 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.8.4 (تنزيل الأحدث)

تكوين ترحيل DHCP على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين ترحيل DHCP العمومي عبر IP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر أو الخيارات المتاحة بناء على الطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure terminal

الخطوة 3. يتم تعطيل ميزة ترحيل DHCP بشكل افتراضي. لتمكين ميزة ترحيل DHCP على المحول بشكل عام، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ip dhcp يمكن ترحيل

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يعجز بشكل عام ال DHCP ترحيل سمة، التالي:

SG350X(config)#no ip dhcp يمكن ترحيل

الخطوة 5. دخلت أن يعين ال DHCP نادل أو نادل يتوفر ل ال DHCP ترحيل، التالي:

SG350X(config)#ip dhcp ترحيل عنوان [ip-address]

- ip-address — يحدد عنوان IP لخادم DHCP. يمكنك تحديد ما يصل إلى ثمانية خوادم DHCP.

ملاحظة: في هذا المثال، تكون عناوين IP الخاصة بالخوادم هي 124.167.1.1 و 124.200.1.1.

يدخل خطوة 6. (إختياري) أن يزيل DHCP نادل من القائمة، التالي:

SG350X(config)#no ip dhcp عنوان ترحيل [ip-address]

الخطوة 7. (إختياري) لتمكين إدراج بيانات خيار DHCP رقم 82 على المحول، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ip dhcp معلومة خيار

ملاحظة: يتم إستخدام الخيار 82 لحماية المحول من الهجمات مثل انتحال عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) و IP. وهو يوفر معلومات حول موقع عميل DHCP من خلال إدخال معرف الدائرة (اسم الواجهة الذي يتم عنده توصيل عميل DHCP واسم شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) الذي يماثل الواجهة) والمعرف البعيد (عنوان MAC الخاص بالمحول) في رأس حزمة حزمة DHCP. وبعد ذلك يستخدم خادم DHCP هذه المعلومات لتعيين عنوان IP. لا يمكن تمكين الخيار DHCP رقم 82 إلا في حالة تمكين ترحيل DHCP أو التطفل على بروتوكول DHCP.

الخطوة 8. (إختياري) لتعطيل إدخال بيانات خيار DHCP رقم 82، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#no ip dhcp معلومة خيار

الخطوة 9. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

SG350X(config)#exit

ينقذ خطوة 10. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 11. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات ترحيل IP DHCP العالمية بنجاح على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

أن يبدي ال يشكل عملية إعداد على ال CLI من مفتاحك، قفز أن يدقق ip dhcp ترحيل عملية إعداد.

تكوين ترحيل IP DHCP على واجهة المحول

تكون الحالة التشغيلية لترحيل DHCP على واجهة نشطة إذا كان أحد الشروط التالية موجودا:

- تم تمكين ترحيل DHCP بشكل عام، وهناك عنوان IP معرف على الواجهة.

- تم تمكين ترحيل DHCP بشكل عام، ولا يوجد عنوان IP معرف على الواجهة، والواجهة هي شبكة VLAN، ويتم تمكين الخيار 82.

اتبع هذه الخطوات لتكوين إعدادات ترحيل IP DHCP على واجهة:

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل إلى سياق "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure terminal

الخطوة 2. دخلت القارن أن أنت تريد أن يشكل ب يدخل التالي:

SG350X(config)#interface vlan [vlan-id

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام شبكة VLAN رقم 50.

الخطوة 3. لتمكين ترحيل DHCP على الواجهة، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#ip dhcp يمكن ترحيل

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يعجز ال DHCP ترحيل سمة وكيل على القارن، التالي:

SG350X(config-if)#no ip dhcp يمكن ترحيل

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يعين ال DHCP نادل يتوفر ب ال DHCP ترحيل ل DHCP زبون يربط إلى القارن، التالي:

SG350X(config-if)#ip dhcp ترحيل عنوان [ip-address]

- ip-address — يحدد عنوان IP لخادم DHCP. يمكنك تحديد ما يصل إلى ثمانية خوادم DHCP.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون عنوان IP الخاص بخادم DHCP هو 124.167.1.1.

يدخل خطوة 6. (إختياري) أن يزيل الخادم من القائمة، التالي:

SG350X(config-if)#no ip dhcp عنوان ترحيل [ip-address]

الخطوة 7. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

SG350X(config-if)#end

ينقذ خطوة 8. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 9. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال ip dhcp ترحيل عملية إعداد على القارن من مفتاحك من خلال ال CLI.

أن يبدي ال يشكل عملية إعداد على ال CLI من مفتاحك، قفز أن يدقق ip dhcp ترحيل عملية إعداد.

التحقق من إعدادات ترحيل IP DHCP

الخطوة 1. دخلت في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، التالي أن يعرض الشامل DHCP ترحيل عملية إعداد:

SG350X#show ip dhcp ترحيل

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين ترحيل DHCP والخيار 82 بشكل عام. يتم تمكين ترحيل DHCP على المنافذ Gigabit Ethernet 1/0/5 و Gigabit Ethernet 1/0/3 و VLANs 40 و 50. خوادم DHCP هي 124.167.1.1 و 124.200.1.1.

الخطوة 2. لعرض تكوين "الخيار DHCP 82"، أدخل ما يلي:

SG350X#show ip dhcp معلومة خيار

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين الخيار 82.

يجب أن تكون قد تحققت الآن من إعدادات ترحيل DHCP التي تم تكوينها على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).