ملخص

التكوين التلقائي ل DHCP لا يعمل.

التاريخ المحدد

14 أبريل، 2016 م

تاريخ الحل

10 فبراير، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG300-10

1.3.7.18 (تنزيل الأحدث)

وصف المشكلة

لا يعمل التكوين التلقائي ل DHCP عند محاولة ترقية البرامج الثابتة لجميع المحولات ال 16.

قرار

قم بتكوين ميزة التكوين التلقائي ل DHCP واستخدم السلسلة Option 125 hex التي تحتوي على مسار البرنامج الثابت واسم الملف. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن السلسلة السداسية الحقول الإضافية القليلة التالية:

- رقم المؤسسة

- طول بيانات الخيار 125

- رمز الخيار الفرعي

- طول الخيار الفرعي

- بيانات الخيار الفرعي

مثلا، إن يتلقى أنت a.txt مبرد، الخيار 125 hex خيط 00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74 استعملت حيث:

- 00-00-00-09 — رقم المؤسسة (قيمة Cisco)

- 08 — طول بيانات الخيار 125

- 05 — رمز الخيار الفرعي (قيمة ل Cisco SX300/500)

- 06 — طول الخيار الفرعي (6 في هذا المثال)

- 61-61-2E-74-78-74 — بيانات الخيار الفرعي (الإصدار hex من اسم ملف ASCII aa.txt)