الهدف

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر العام على محول ما من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

إذا كنت مهتما بتكوين إستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، فيمكنك مراجعة هذه المقالة حول تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر العام على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.4 — SX350، SG350X، SX550X

المقدمة

يعد إيثرنت الأخضر اسما شائعا لمجموعة من الميزات التي تم تصميمها لتكون صديقة للبيئة وتقليل إستهلاك الطاقة في الجهاز. وعلى عكس شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE)، يتم تمكين ميزة اكتشاف الطاقة عبر شبكة إيثرنت الصديقة للبيئة على جميع المنافذ في حين يتم تمكين الأجهزة التي تحتوي على منافذ جيجابت فقط مع شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE).

يمكن لميزة "إيثرنت الأخضر" تقليل إجمالي إستهلاك الطاقة بالطرق التالية:

- وضع اكتشاف الطاقة — على إرتباط غير نشط، ينتقل المنفذ إلى الوضع غير النشط ويوفر الطاقة مع الحفاظ على الحالة الإدارية للمنفذ قيد التشغيل. الاسترداد من هذه الحالة إلى وضع التشغيل الكامل سريع، وشفاف، ولا يتم فقد أي إطارات. هذا الوضع مدعوم على كل من منافذ إيثرنت جيجابت (GE) وإيثرنت السريع (FE). هذا أسلوب معأق افتراضيا.

- وضع المدى القصير — توفر هذه الميزة توفير الطاقة على طول كابل قصير. بعد تحليل طول الكبل، يتم ضبط إستخدام الطاقة لمختلف أطوال الكبلات. إذا كان الكبل أقل من 30 مترا لمنافذ 10 جيجابت و 50 مترا لنوع آخر من المنافذ، فإن الجهاز يستخدم طاقة أقل لإرسال إطارات عبر الكبل، وبالتالي توفير الطاقة. هذا الوضع مدعوم فقط على منافذ RJ45 GE ولا يطبق على منافذ Combo. هذا أسلوب معأق افتراضيا.

يمكن تكوين إعدادات إيثرنت الخضراء بشكل عام و/أو لكل واجهة محول.

تكوين خصائص الإيثرنت العالمية الخضراء على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

عرض خصائص الإيثرنت الأخضر على محول ما

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر أو الخيارات المتاحة بناء على الطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. لعرض تكوين الإيثرنت الأخضر الحالي والمعلومات على المحول، أدخل الأمر التالي في وضع EXEC ذي الامتيازات:

الخيارات هي:

- interface-id — (إختياري) يعرض معلومات الإيثرنت الخضراء الحالية على منفذ إيثرنت معين.

- يعرض — (إختياري) معلومات الإيثرنت الخضراء الحالية للمحول ومنافذه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام الأمر show green-ethernet detail.

تعرض منطقة وضع اكتشاف الطاقة الحالة الحالية لوضع Energy Detect في المحول. ويتم إستخدام هذا الأمر لتوفير الطاقة عندما لا يكون الجهاز متصلا بشريك إرتباط نشط.

تعرض منطقة وضع الوصول القصير الحالة الحالية للاقتراب من المدى القصير في المحول. وهذا يتيح لك تشغيل الارتباطات باستهلاك طاقة أقل مما يمكن للرابط معالجته عادة.

ال disable ميناء LEDs أسلوب عرض منطقة المركز الحالي من الميناء مصدر ضوء ثنائي (LEDs) في المفتاح. عندما يكون هذا الخيار معأق، فإن ال LED لا يعرض حالة الرابط، نشاط، وهكذا. توفر ميزة تعطيل مصابيح LED الخاصة بالمنفذ الطاقة المستهلكة بواسطة مصابيح LED الخاصة بالجهاز. ونظرا لأن هذه الصمامات الكهربية تكون عادة في غرفة غير مأهولة فإن إضاءتها يعتبر مضيعة للطاقة. تتيح لك ميزة Green Ethernet تعطيل مصابيح LED الخاصة بالمنفذ للإرتباط والسرعة وتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) عندما لا تكون مطلوبة. كما تتيح لك تمكين الصمامات إذا كانت هناك حاجة إليها لتصحيح الأخطاء وتوصيل الأجهزة الإضافية وما إلى ذلك. الإعداد الافتراضي معطل.

تعرض منطقة توفير الطاقة مقدار الطاقة الذي يتم توفيره عند تشغيل وضعا إيثرنت أخضر وقصير المدى. لا يتم أخذ معدلات توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) في الاعتبار لأنه ديناميكي ويتوافق مع إستخدام المنفذ.

تعرض المساحة "الطاقة التراكمية المحفوظة" مقدار الطاقة التي تم حفظها من آخر إعادة تمهيد للمحول. يتم تحديث هذه القيمة في كل مرة يحدث فيها حدث يؤثر على توفير الطاقة.

تعرض منطقة حد طول الكبل قصير المدى الحد الأدنى لطول الكبل حتى يعمل وضع المدى القصير. الإعداد الافتراضي هو 50 م.

يعرض جدول إعداد المنفذ ما يلي:

- المنفذ — رقم المنفذ.

- Energy Detect — وضع اكتشاف حالة الطاقة على المنفذ.

- المسؤول — يعرض ما إذا كان وضع اكتشاف الطاقة ممكنا أم لا.

- يوضح OPER — ما إذا كان وضع اكتشاف الطاقة قيد التشغيل حاليا أم لا.

- السبب — سبب عدم تشغيل وضع اكتشاف الطاقة. القيم المحتملة هي إرتباط لأعلى (LU) وارتباط لأسفل (LD).

- قصير المدى — حالة الوضع قصير المدى على المنفذ.

- المسؤول — يعرض ما إذا كان وضع الوصول القصير ممكنا أم لا.

- فرض — يعرض ما إذا كان وضع القوة قصيرة المدى ممكنا في الواجهة أم لا.

- يوضح OPER — ما إذا كان وضع المدى القصير قيد التشغيل حاليا أم لا.

- السبب — سبب عدم تشغيل وضع المدى القصير. القيم المحتملة هي إرتباط لأعلى (LU) وارتباط لأسفل (LD).

- طول كبل VCT — طول كبل Virtual Cable Tester (VCT) بالأمتار.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات الإيثرنت الأخضر لكل منفذ من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا للحصول على تعليمات.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن خصائص Green Ethernet على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر على محول ما

الخطوة 1. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

يدخل خطوة 2. (إختياري) أن يمكن الطاقة يكشف أسلوب على مفتاحك، التالي:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين وضع اكتشاف الطاقة. لتعطيل هذه الميزة، أدخل الأمر no green-ethernet energy-detect.

يدخل خطوة 3. (إختياري) أن يمكن قصير المدى أسلوب على مفتاحك، التالي:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين وضع الوصول القصير. لتعطيل هذه الميزة، أدخل الأمر no green-ethernet short-reach.

هام: إذا تم تمكين وضع المدى القصير، فيجب تعطيل وضع EEE.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يمكن يعجز ميناء LEDs أسلوب على مفتاحك، التالي:

ملاحظة: في هذا مثال، أيسر LEDs معأق. لتمكين مصابيح LED للمنفذ، أدخل الأمر no disable port led.

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يعجز EEE على مفتاحك، التالي:

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعطيل EEE. لتمكين هذه الميزة، أدخل الأمر eee enable.

هام: إذا كنت متصلا عن بعد بالمحول من خلال Secure Shell (SSH) أو Telnet، فسيتم تسجيل خروجك من وحدة التحكم لذلك يجب عليك تسجيل الدخول مرة أخرى للمتابعة. إن يكون أنت مباشرة ربطت من خلال التسلسل ميناء من المفتاح، أنت تستلم إخطارات من الأنشطة في المفتاح.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين خصائص الإيثرنت الأخضر على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

التحقق من إعدادات الإيثرنت الأخضر على محول ما

الخطوة 1. سجل الدخول مرة أخرى إلى وحدة تحكم المحول.

وبدلا من ذلك، إذا كنت متصلا مباشرة بالمحول، فيمكنك إدخال الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات"، تحقق من خصائص "الإيثرنت الأخضر" التي تم تكوينها من خلال إدخال ما يلي:

الخطوة 3. تحقق من إعدادات EEE التي تم تكوينها من خلال إدخال ما يلي:

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يحفظ ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد، التالي:

الخطوة 5. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الضغط على ص.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من التحقق من إعدادات الإيثرنت الأخضر على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).