الهدف

يوفر التطفل على بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) آلية أمان لمنع تلقي حزم إستجابة DHCP خاطئة وتسجيل عناوين DHCP. وذلك عن طريق معالجة المنافذ الموجودة على الجهاز كمنافذ موثوق بها أو غير موثوق بها.

المنفذ الموثوق به هو منفذ يتم توصيله بخادم DHCP ويسمح له بتعيين عناوين DHCP. يسمح لرسائل DHCP التي يتم استقبالها على المنافذ الموثوق بها بالمرور عبر الجهاز. تتم إعادة توجيه الحزم من هذه المنافذ تلقائيا. إذا لم يتم تمكين التطفل على بروتوكول DHCP، فسيتم الثقة في جميع المنافذ بشكل افتراضي.

المنفذ غير الموثوق به هو منفذ غير مسموح به لتعيين عناوين DHCP. بشكل افتراضي، يتم إعتبار جميع المنافذ غير موثوق بها حتى تقوم بإعلانها موثوق بها في صفحة إعدادات الواجهة.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل DHCP موثوق قارن عملية إعداد على مفتاحك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- SG500X

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX300، SX500، SG500X

- 2.2.8.04 — SG350X

تكوين إعدادات الواجهة الموثوق بها ل DHCP

ملاحظة: قد يختلف مظهر الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول حسب الطراز الدقيق لجهازك. الصور التالية مأخوذة من SG350X-48MP.

الخطوة 1. يمكنك الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك واختر تكوين IP > إدارة IPv4 والواجهات.

الخطوة 2. أخترت DHCP snooping/relay>DHCP يتطفل على قارن موثوق به.

الخطوة 3. تحت جدول الواجهات الموثوق بها، انقر فوق المنفذ أو الواجهة التي تريد تكوينها ثم انقر فوق تحرير.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE41.

الخطوة 4. في نافذة "تحرير إعدادات الواجهة"، تحقق من أن المنفذ المختار في منطقة الواجهة هو المنفذ الذي إخترته في الخطوة السابقة. وإلا، انقر فوق السهم المنسدل واختر المنفذ الأيمن.

الخطوة 5. في منطقة "الواجهة الموثوق بها"، انقر فوق زر انتقاء لضبط المنفذ المحدد على "موثوق" أو "غير موثوق به"، ثم انقر فوق تطبيق.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار نعم للإشارة إلى تكوين المنفذ ليكون منفذا موثوقا به.

الخطوة 6. بمجرد ظهور رسالة النجاح، انقر فوق إغلاق.

الخطوة 7. دققت في ال يوثق قارن طاولة إن ال حديثا يشكل عملية إعداد على ال ينتقي ميناء الآن طبقت.

الخطوة 8. (إختياري) لحفظ التكوين بشكل دائم، انقر فوق  رمز الوميض في الجزء العلوي من الصفحة.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات الواجهة الموثوق بها على المحول لديك بنجاح.