الهدف

وبشكل افتراضي، يعمل المحول SF/SG 300 Series Managed Switch في وضع الطبقة 2. في هذا الوضع، يستخدم المحول الأجهزة لاتخاذ قرارات إعادة التوجيه استنادا إلى معلومات عنوان MAC في إطار. في وضع الطبقة 3، يحلل المحول مقطع رأس IP فقط من إطار يستخدم أجهزة، مقارنة بموجه يقوم بتحليل الحزمة بأكملها باستخدام البرنامج. يتميز المحول الذي يعمل في وضع الطبقة الثالثة بزمن وصول أقل، كما يمكن أن يكون بديلا لموجهات أخرى ذات إنتاجية مماثلة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تطور محول الطبقة 3، فانقر هنا.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تمكين وضع الطبقة 3 على المحول SF/SG 300 Series Managed Switch باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وواجهة سطر الأوامر (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة سلسلة SF/SG 300

إصدار البرامج

- 1.4.0.88

التبديل إلى وضع الطبقة 3 باستخدام واجهة المستخدم الرسومية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات النظام. تظهر صفحة إعدادات النظام.

الخطوة 2. في حقل وضع النظام، حدد إما زر الخيار L2 أو L3 لتحديد الوضع الذي سيشغل فيه المحول. L2 يمثل الطبقة 2 (ربط البيانات). حامل L3 للطبقة 3 (الشبكة). الافتراضي هو L2.

ملاحظة: تقوم الطبقة 2 (ربط البيانات) بإعادة توجيه البيانات استنادا إلى عناوين التحكم في الوصول للوسائط. تضيف الطبقة 3 (الشبكة) مستوى من الذكاء يوجد عادة في الموجهات والقدرة على توجيه البيانات باستخدام عناوين IP.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

الخطوة 4. سيظهر إطار منبثق يحذر من أن تغيير وضع النظام سيؤدي إلى قيام المحول بإعادة تمهيد نفسه تلقائيا، ومسح ملف تكوين بدء التشغيل قيد العملية. طقطقة ok أن يباشر؛ المفتاح سيreboot.

التبديل إلى وضع الطبقة 3 باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

لضبط المحول على وضع الطبقة 3، أستخدم الأمر التالي،

SG300#set نظام أسلوب موجه

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco