الهدف

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) هو ملاءمة لبروتوكول وقت الشبكة (NTP) يتم إستخدامه لمزامنة ساعات الكمبيوتر على الإنترنت. من المهم أن يكون للأجهزة التي يتم توصيلها معا وقت متزامن حتى يمكنها أداء عمليات الوقت الفعلي بفعالية فيما بينها. للقيام بذلك، يجب إضافة خادم SNTP إلى المحول ويجب تكوين مفتاح مصادقة SNTP. يسمح مفتاح المصادقة للجهاز بمزامنة نفسه مع خادم SNTP.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة خادم SNTP، ارجع إلى المقالة إضافة خادم SNTP على المحولات المدارة من السلسلة 300.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين مصادقة SNTP على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SG300-10PP

· بروتوكول SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· بروتوكول SF302-08MPP

· الطراز SF302-08PP

· المحول SF300-24PP-R

· المحول SF300-48PP-R

إصدار البرامج

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [جميع الأجهزة الأخرى القابلة للتطبيق]

مصادقة SNTP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت > مصادقة SNTP. تظهر صفحة مصادقة SNTP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل مصادقة SNTP لطلب مصادقة جلسة SNTP بين المحول وخادم SNTP.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

الخطوة 4. انقر على إضافة لإضافة مفتاح مصادقة. يظهر نافذة إضافة مصادقة SNTP.

الخطوة 5. أدخل الرقم الذي يتم إستخدامه لتعريف مفتاح مصادقة SNTP داخليا في حقل معرف مفتاح المصادقة.

الخطوة 6. انقر على زر الخيار الذي يماثل نوع المفتاح المرغوب في حقل مفتاح المصادقة. يجب أن يرسل خادم SNTP هذا المفتاح لكي يقوم المحول بالمزامنة معه.

· معرف من قبل المستخدم (مشفر) — أدخل المفتاح بتنسيق مشفر.

· معرف من قبل المستخدم (نص عادي) — أدخل المفتاح بتنسيق النص العادي.

الخطوة 7. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل "المفتاح الموثوق به" للسماح للمحول بتلقي معلومات المزامنة من خادم SNTP فقط الذي يستخدم مفتاح المصادقة المعرف.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. تم تكوين مفتاح مصادقة SNTP.

الخطوة 9. (إختياري) لتحرير مفتاح مصادقة SNTP حدد خانة الاختيار لمصادقة STNP التي تريد تحريرها وانقر فوق تحرير. يتم فتح صفحة تحرير .

الخطوة 10. (إختياري) قم بتحرير الإعداد الذي تريد تكوينه. سيقوم SNTP بإرسال مفتاح المصادقة للمحول لمزامنته.

· معرف من قبل المستخدم (مشفر) — أدخل المفتاح بتنسيق مشفر.

· معرف من قبل المستخدم (نص عادي) — أدخل المفتاح بتنسيق النص العادي.

· مفتاح موثوق به — قم بإلغاء تحديد مربع التمكين الذي سيقوم بتعطيل المحول لتلقي معلومات المزامنة من خادم SNTP فقط الذي يستخدم مفتاح المصادقة المعرف

الخطوة 11. (إختياري) لحذف مفتاح مصادقة SNTP، حدد خانة الاختيار الخاصة بمفتاح مصادقة SNTP الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف.