الهدف

يقوم بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) بإدارة الشبكة والأجهزة المختلفة المرفقة بها. يستخدم SNMP ملائمات للقبض على حدث ما وإعلامه. تخبرك ملائمة SNMP بالأحداث التي تحدث في الشبكة. هذه المعلومات مفيدة لأنها تساعدك على فهم الشبكة بشكل أفضل واتخاذ الإجراء المناسب. يشرح هذا المقال كيفية تمكين إختبارات SNMP على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SG300-10PP

· بروتوكول SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· بروتوكول SF302-08MPP

· الطراز SF302-08PP

· المحول SF300-24PP-R

· المحول SF300-48PP-R

إصدار البرامج

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [جميع الأجهزة الأخرى القابلة للتطبيق]

تكوين إعدادات الملائمة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر SNMP > إعدادات الملائمة. تفتح صفحة إعدادات الملائمة:

الخطوة 2. في حقل إعلامات SNMP، حدد خانة الاختيار enable للسماح للمحول بإرسال إعلامات SNMP.

الخطوة 3. (إختياري) للسماح للمحول بإرسال إعلامات حول حالات فشل مصادقة SNMP، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل إعلامات المصادقة.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.