الأهداف

تتطلب بعض الميزات مثل دعم الإطار كبير الحجم إعادة تمهيد المحول، ومع ذلك، عند إعادة تمهيد محول، يتم حذف ملف التكوين الجاري تشغيله. لتجنب فقد ملف التكوين الجاري تشغيله، انقر فوق حفظ في الزاوية العليا اليمنى من أي صفحة. يؤدي هذا إلى حفظ ملف التكوين الجاري تشغيله في تكوين بدء التشغيل.

يشرح هذا المقال كيفية إعادة تمهيد المحولات المدارة فئة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SG300-10PP

· بروتوكول SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· بروتوكول SF302-08MPP

· الطراز SF302-08PP

· المحول SF300-24PP-R

· المحول SF300-48PP-R

إصدار البرامج

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [جميع الأجهزة الأخرى القابلة للتطبيق]

إعادة التشغيل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. طقطقت ال لاسلكي زر أن يماثل إلى الوقت ب رغب عند أي المفتاح reboot في ال reboot مجال.

· على الفور — تتم إعادة تمهيد المحول بمجرد النقر فوق إعادة التشغيل.

· التاريخ — تتم إعادة تمهيد المحول في التاريخ والوقت اللذين تم تكوينهما. أختر الشهر والتاريخ الذي تريد فيه إعادة تمهيد المحول والوقت المحدد في ذلك اليوم المعين لإعادة تمهيد المحول.

· داخل — تتم إعادة تمهيد المحول بعد مرور الوقت الذي تم تكوينه. أختر عدد الأيام والساعات التي ينتظرها المحول لإعادة التمهيد. وبمجرد مرور هذا الوقت الثابت، تتم إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 3. (إختياري) لإعادة تمهيد المحول إلى تكوين إعدادات المصنع الافتراضية، تحقق من الاستعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

الخطوة 4. (إختياري) لمسح التكوين على المحول بعد إعادة التمهيد، تحقق من مسح ملف تكوين بدء التشغيل

الخطوة 5. طقطقة reboot.

ملاحظة: يتم تمكين التكوين التلقائي ل DHCP بشكل افتراضي في إعدادات المصنع. in order to بشكل صحيح reboot المفتاح إلى المصنع تقصير، أنت تحتاج أن يعجز ال DHCP تشكيل تلقائي لذلك المفتاح لا تلقائيا يجلب تشكيل من نادل محلي.  راجع المقالة التكوين التلقائي لخادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) على المحولات المدارة 200/300 Series للحصول على مزيد من شرح التكوين التلقائي ل DHCP.

تحتوي صفحة المنتج لمحول Cisco Business 300 Series Switch على روابط لجميع قواعد ووثائق Cisco Business ذات الصلة. راجع صفحة منتجات المحول Cisco Business 300 Series.