الهدف

الغرض من هذه المقالة هو عرض معلومات النظام الأساسية وما تعنيه كل معلمة على المحولات المدارة من السلسلة 300. تكون هذه المعلومات مفيدة لأي مسؤول شبكة ويمكن أن تساعد على إتخاذ قرار أفضل عندما يتعلق الأمر بشبكتك.

كما توضح هذه المقالة كيفية تكوين معلومات النظام الأساسية التي يمكنها تحديد المحول والغرض منه على الشبكة لديك بشكل أفضل. للحصول على مقالات وأدلة إضافية وغيرها من الدعم ذي الصلة، استكشف صفحة المنتج للمحول لديك. يمكن الوصول إليها هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SG300-10PP

· بروتوكول SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· بروتوكول SF302-08MPP

· الطراز SF302-08PP

· المحول SF300-24PP-R

· المحول SF300-48PP-R

إصدار البرامج

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [جميع الأجهزة الأخرى القابلة للتطبيق]

معلومات النظام العامة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام. يتم فتح صفحة ملخص النظام:

يتم عرض المعلومات التالية في منطقة معلومات النظام:

· وضع تشغيل النظام — يعرض وضع التشغيل للمحول. هناك نوعان من أوضاع التشغيل المتاحة: الطبقة 2 والطبقة 3 من أوضاع تشغيل نموذج TCP/IP. باستخدام وضع التشغيل للطبقة 2، يعمل المحول بالكامل كمحول من الطبقة 2. باستخدام وضع عملية الطبقة 3، يعمل المحول كمحول من الطبقة 2 ولكنه يقوم أيضا بتنفيذ مهام الطبقة 3.

· وصف النظام — وصف للنظام.

· موقع النظام — الموقع الفعلي للمحول. انقر فوق تحرير لتغيير المعلومات.

· جهة اتصال النظام — اسم جهة الاتصال. انقر فوق تحرير لتغيير المعلومات.

· اسم المضيف — اسم المحول. بشكل افتراضي، يتكون اسم مضيف المحول من الكلمة مفتاح مكون مع ثلاث وحدات بايت الأقل قيمة من عنوان MAC للمحول. انقر فوق تحرير لتغيير المعلومات.

ملاحظة: إذا نقرت فوق تحرير، فارجع إلى المقالة تكوين إعدادات النظام على المحولات المدارة فئة 300 لمعرفة كيفية تغيير معلومات إعدادات النظام.

· معرف كائن النظام — معرف كائن SNMP الفريد لهذا المنتج.

· وقت تشغيل النظام — انقضى الوقت منذ آخر إعادة تشغيل.

· الوقت الحالي - وقت النظام الحالي.

· عنوان MAC الأساسي — عنوان MAC للمحول.

· إطارات كبيرة الحجم — حالة دعم الإطارات كبيرة الحجم. يمكن تمكين هذا الدعم أو تعطيله في صفحة إعدادات المنفذ. لا يؤثر دعم الإطارات الكبيرة إلا بعد تمكينها وإعادة تمهيد المحول. الإطارات الضخمة هي إطارات إيثرنت بحجم 1500 بايت أو أكثر.

توجد معلومات حول الخدمات المتاحة على المحول في منطقة حالة خدمات TCP/UDP:

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تغيير حالة خدمات TCP/UDP، فانقر فوق تحرير. يتم فتح صفحة خدمات TCP/UDP. ارجع إلى المقالة تكوين إعدادات خدمة بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) وبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) على محول ما لمعرفة كيفية تغيير حالة خدمات TCP/UDP.

· خدمة HTTP — يعرض الحالة الحالية (تمكين أو تعطيل) لخدمة HTTP.

· خدمة HTTPS — يعرض الحالة الحالية (تمكين أو تعطيل) لخدمة HTTPS. HTTPS هو إصدار آمن من HTTP.

· خدمة SNMP — يعرض الحالة الحالية (تمكين أو تعطيل) لخدمة SNMP (بروتوكول إدارة الشبكة البسيط). يوفر لك بروتوكول SNMP الأدوات اللازمة لإدارة بيئة الشبكة والتحكم فيها.

· خدمة Telnet — يعرض الحالة الحالية (تمكين أو تعطيل) لخدمة Telnet. Telnet هو بروتوكول يسمح لك بإنشاء اتصال بعيد مع شبكة.

· خدمة SSH — يعرض الحالة الحالية (تمكين أو تعطيل) لخدمة SSH (طبقة الأمان). يسمح لك SSH، مثل برنامج Telnet، بإنشاء اتصال عن بعد بشبكة، ولكن SSH يوفر أمانا أكثر من برنامج Telnet.

يتم عرض المعلومات التالية في منطقة "معلومات البرامج":

· إصدار البرنامج الثابت (الصورة النشطة) — رقم إصدار البرنامج الثابت لصورة البرنامج المستخدمة حاليا.

· المجموع الاختباري للبرنامج الثابت MD5 (الصورة النشطة) — المجموع الاختباري MD5 للصورة النشطة. MD5 هو خوارزمية تجزئة تقوم بتشفير البيانات. وفي هذه الحالة، تنتج البرامج الثابتة قيمة المجموع الاختباري MD5، بغرض تكامل البيانات وحماية بيانات البرامج الثابتة.

· إصدار البرنامج الثابت (غير نشط) — رقم إصدار البرنامج الثابت لصورة البرنامج غير النشطة.

· المجموع الاختباري للبرنامج الثابت MD5 (غير نشط) — المجموع الاختباري MD5 لصورة البرنامج غير النشطة. ونظرا لأنه يمكن أن يكون للمحولات المدارة فئة 300 ما يصل إلى برنامجين ثابتين مختلفين، فإن كل برنامج ثابت لديه قيمة المجموع الاختباري MD5 الخاصة به لسلامة البيانات.

· إصدار التمهيد — رقم إصدار صورة التمهيد.

· المجموع الاختباري ل Boot MD5 — المجموع الاختباري MD5 لصورة التمهيد.

· الإعدادات المحلية - الإعدادات المحلية للغة الأولى.

· إصدار اللغة — إصدار البرنامج الثابت للغة الأساسية للصورة النشطة.

· المجموع الاختباري للغة MD5 — المجموع الاختباري MD5 لملف اللغة.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي للمحول.

· PID VID — يعرض رقم الجزء ومعرف الإصدار للمحول.

إذا كان المحول قادرا على توفير الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، فسيتم عرض إحصائيات وإعدادات تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت العامة التالية أيضا.

· الحد الأقصى للطاقة المتوفرة التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — الحد الأقصى للطاقة المتوفرة التي يمكن التزويد بها عن طريق تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بوحدات واط.

· إجمالي إستهلاك الطاقة من خلال تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) (W) — يتم تسليم إجمالي طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إلى أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المتصلة بالوات.

· وضع الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — يتم تشغيل أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من المحول. تحصل الأجهزة على الطاقة من المنفذ المتصل به. يحدد المحول الصفحة بطريقتين حسب وضع الطاقة.

- حد المنفذ — تم تكوين هذا في صفحة خصائص PoE. تقتصر الطاقة على مصدر طاقة محدد، ولتنشيط هذه الإعدادات، يجب أن يكون النظام في وضع "حد منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت".

- حد الفئة — تم تكوين هذا في صفحة خصائص PoE. يتم تحديد الطاقة استنادا إلى فئة الجهاز المتصل، ولتنشيط هذه الإعدادات، يجب أن يكون النظام في وضع "حد منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت".

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco