الهدف

تحدث حلقات التكرار في الشبكة عند وجود مسارات بديلة بين البيئات المضيفة. يمكن أن تتسبب حلقات التكرار في شبكة موسعة في قيام محولات الطبقة 2 بإعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي إلى زيادة حركة مرور البيانات وتقليل كفاءة الشبكة. يوفر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مسارا فرديا بين أي محطتين طرفيتين لمنع حلقات التكرار. يكتشف بروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP) مخططات الشبكة لتوفير تقارب أسرع وإنشاء شبكة دون حلقات تكرار. ويكون هذا الإجراء أكثر فعالية عندما يكون مخطط الشبكة مهيكلا بشكل طبيعي على الشجرة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين RSTP لكل منفذ على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SG300-10PP

· بروتوكول SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· بروتوكول SF302-08MPP

· الطراز SF302-08PP

· المحول SF300-24PP-R

· المحول SF300-48PP-R

إصدار البرامج

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [جميع الأجهزة الأخرى القابلة للتطبيق]

إعداد الشجرة الممتدة العمومي

أولا، يلزمك التأكد من تمكين معلمات بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) في المحول.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > حالة STP والإعدادات العامة. تظهر صفحة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الشجرة المتفرعة لتمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

الخطوة 3. انقر على زر بروتوكول STP السريع في حقل وضع تشغيل STP لاستخدام RSTP كوضع تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

الخطوة 4. انقر فوق الخيارات المتاحة في حقل معالجة وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) لمعالجة حزم وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) عندما يتم تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP):

· التصفية — يعتمد هذا على عنوان MAC للمصدر. مع هذا خيار يحدد المفتاح أن الغاية من ماك على ال نفسه شبكة أو subnet لذلك هو لا يرسل الربط ويقطعها. يحدد هذا الخيار ما إذا كان سيتم إسقاط الحزمة أو إرسالها للوجهة المطلوبة.

· تدفق — فضت الحزمة من جميع منافذ إعادة التوجيه في شبكة VLAN الخاصة بها (باستثناء المنفذ الذي تم تلقيها عليه). تجاوز هجوم الحزم الإضافي الجدول ويتسبب في حالة تجاوز الفشل لأن المحول يحتوي على مقدار محدود من الذاكرة لتخزين عناوين MAC. يتم توصيل البيانات بشكل حصري إلى مقطع الشبكة الذي يحتوي على الكمبيوتر الذي تم توجيه البيانات إليه خصيصا.

الخطوة 5. انقر فوق أحد الخيارات المتاحة في حقل قيم تكلفة المسار الافتراضية لتعيين تكاليف المسار الافتراضية:

· قصير — يستخدم هذا الخيار نطاقا يتراوح من 1 إلى 65535 لتكاليف مسار المنفذ.

· طويلة — يستخدم هذا الخيار نطاقا يتراوح من 1 إلى 20000000 لتكاليف مسار المنفذ.

الخطوة 6. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

تمكين الشجرة المتفرعة السريعة على المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة>إعدادات واجهة RSTP. تظهر صفحة إعدادات واجهة RSTP:

الخطوة 2. إذا تم اكتشاف جهاز متصل عبر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، أختر الواجهة المتصلة بالجهاز وانقر فوق تنشيط ترحيل البروتوكول. وهذا يجري إختبارا على الجهاز المتصل للاطلاع على نوع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). ثم يتصل المحول بالجهاز المتصل من خلال إستخدام نوع STP الخاص بالجهاز المتصل

الخطوة 3. في القائمة المنسدلة مرشح، أختر ما إذا كنت تريد تكوين منفذ أو مجموعة تجميع إرتباطات (LAG).

الخطوة 4. طقطقت الزر لاسلكي من الميناء /lag أنت تريد أن يمكن RSTP.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير إعدادات واجهة RSTP.

الخطوة 6. في حقل الحالة الإدارية من نقطة إلى نقطة، انقر أحد الخيارات المتاحة:

ملاحظة: تعتبر المنافذ المحددة على أنها وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل إرتباطات منافذ من نقطة إلى نقطة.

· تمكين — تساعد ميزة "تمكين" على جعل هذا المنفذ كمنفذ RSTP Edge وإعادته إلى وضع إعادة التوجيه أسرع من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) العادي.

· تعطيل — تعطيل ميزة مساعدة المنفذ الذي لا يتم اعتباره نقطة إلى نقطة لأغراض RSTP، يعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على السرعة العادية.

· تلقائي — يحدد حالة المحول بنفسه بمساعدة وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة ب RSTP.

يتم عرض المعلومات التالية حول المنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات (LAG):

· حالة التشغيل من نقطة إلى نقطة — يعرض تمكين إذا تم تعيين المسافة الإدارية من نقطة إلى نقطة على مسافة تلقائية.

· الدور — دور المنفذ كما تم تعيينه من قبل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لتوفير مسار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

· الوضع — وضع الشجرة الممتدة الحالي.

· حالة تشغيل الارتباط السريع — حالة الارتباط السريع.

· حالة المنفذ — حالة RSTP على المنفذ.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.