الهدف

يتم إستخدام صفحة حسابات المستخدمين لتكوين حسابات مستخدمين متعددة على المحول. وهذا يسمح للعديد من المستخدمين بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول في وقت واحد.

يشرح هذا المقال كيفية إضافة حساب مستخدم وتحرير كلمة مرور مستخدم وحذف حساب مستخدم على المحولات المدارة التي تتكون من 300 sery.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx300 Series | 1.3.0.62 (تنزيل الأحدث)

تكوين حساب المستخدم

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > حسابات المستخدم. يتم فتح صفحة حسابات المستخدمين:

الخطوة 2. تحقق من تمكين في حقل خدمة إسترداد كلمة المرور لتمكين خدمة إسترداد كلمة المرور. يسمح هذا سمة مستعمل أن يتلقى منفذ طبيعي إلى المفتاح أن يدخل الجزمة قائمة الطعام ويبدأ الكلمة إستعادة عملية. عندما تنتهي عملية التمهيد، يسمح للمستخدم بالوصول إلى المحول دون أي بيانات اعتماد لتسجيل الدخول. إن يكون هذا سمة معأق، مستعمل أن يتلقى منفذ طبيعي إلى المفتاح يستطيع بعد دخلت الجزمة قائمة الطعام وأطلقت الكلمة إستعادة عملية. ومع ذلك، بمجرد انتهاء عملية الاسترداد، فإنه يتم مسح جميع التكوينات وملفات المستخدم.

ملاحظة: إذا تم تمكين هذه الميزة، فمن المحتمل أن يعرض أي شخص لديه حق الوصول المادي إلى المحول ملفات التكوين.

تتوفر الخيارات التالية.

- إضافة — إضافة حساب مستخدم.

- تحرير — تحرير كلمة المرور لحساب مستخدم.

- حذف — حذف حساب مستخدم.

إضافة حساب مستخدم

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإنشاء حساب مستخدم جديد. يظهر الإطار إضافة حساب مستخدم.

الخطوة 2. أدخل اسم مستخدم في حقل اسم المستخدم.

الخطوة 3. دخلت كلمة ل ال username في الكلمة مجال.

الخطوة 4. أعد إدخال كلمة المرور في حقل تأكيد كلمة المرور.

يعرض مقياس قوة كلمة المرور قوة التأمين لكلمة المرور المدخلة.

ملاحظة: راجع قوة كلمة المرور في المقالة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300 للحصول على شرح أكثر عن مقياس قوة كلمة المرور.

الخطوة 5. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع مستوى الوصول المرغوب للمستخدم الجديد.

- وصول واجهة سطر الأوامر (CLI) للقراءة فقط — غير مسموح للمستخدم بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، ومع ذلك يمكن للمستخدم الوصول إلى أوامر CLI التي لا تغير تكوين المحول.

- وصول CLI للقراءة/الكتابة المحدودة — غير مسموح للمستخدم بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، ومع ذلك يمكن للمستخدم الوصول إلى بعض أوامر CLI التي تعمل على تغيير تكوين المحول.

- read/Write إدارة منفذ — يسمح للمستخدم أن ينفذ ال graphical مستعمل قارن (GUI) ويستطيع شكلت المفتاح.

الخطوة 6. طقطقة يطبق. تم إنشاء حساب المستخدم.

تحرير كلمة مرور المستخدم

الخطوة 1. حدد المربع الخاص باسم المستخدم الذي تريد تحريره.

الخطوة 2. طقطقة يحرر أن يحرر الكلمة من المستعمل. تظهر نافذة تحرير حساب المستخدم.

الخطوة 3. (إختياري) من القائمة المنسدلة اسم المستخدم أختر اسم المستخدم الذي تريد تحريره.

الخطوة 4. دخلت كلمة جديد ل ال يعين username في الكلمة مجال.

الخطوة 5. أعد إدخال كلمة المرور في حقل تأكيد كلمة المرور.

يعرض مقياس قوة كلمة المرور قوة التأمين لكلمة المرور المدخلة.

ملاحظة: راجع قوة كلمة المرور في المقالة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300 للحصول على شرح أكثر عن مقياس قوة كلمة المرور.

الخطوة 6. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع مستوى الوصول المرغوب للمستخدم الجديد.

- وصول واجهة سطر الأوامر (CLI) للقراءة فقط — غير مسموح للمستخدم بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، ومع ذلك يمكن للمستخدم الوصول إلى أوامر CLI التي لا تغير تكوين المحول.

- وصول CLI للقراءة/الكتابة المحدودة — غير مسموح للمستخدم بالوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، ومع ذلك يمكن للمستخدم الوصول إلى بعض أوامر CLI التي تعمل على تغيير تكوين المحول.

- read/Write إدارة منفذ — يسمح للمستخدم أن ينفذ ال graphical مستعمل قارن (GUI) ويستطيع شكلت المفتاح.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.

حذف حساب المستخدم

الخطوة 1. حدد المربع الخاص باسم المستخدم الذي تريد حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق حذف لحذف حساب المستخدم.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco