الهدف

بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) هو بروتوكول قياسي للإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة الموجودة على شبكات IP. تم تصميم SNMP لتوفير طريقة تركز إدارة الشبكات المستندة إلى بروتوكول TCP/IP. يتم إستخدام معرف محرك SNMP لتحديد كل كيان SNMPv3 على شبكة بشكل فريد.300 Series Managed Switches يمكن أن تعمل ككيان SNMPv3 وبالتالي تحتاج إلى معرف محرك إذا كنت تريد إستخدام الوظائف التي توفرها SNMP.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين معرف محرك SNMP على المحولات المدارة من السلسلة 300.

ملاحظة: يتم تعطيل SNMP بشكل افتراضي ويجب تشغيله قبل أن يمكنك إستخدام ميزات SNMP للمحول. في أداة تكوين الويب المساعدة، أختر الأمان > خدمات TCP/UDP وحدد ما إذا تم تمكين خدمات SNMP.  لمزيد من المعلومات، ارجع إلى حالة خدمة عرض المقالة TCP/UDP على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين معرف محرك SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > معرف المحرك. تظهر صفحة معرف المحرك:

الخطوة 2. انقر على زر انتقاء معرف المحرك المحلي المطلوب لتحديد معرف المحرك المحلي. هذا هو المحرك id من المفتاح.

· إستخدام الافتراضي — يستند معرف المحرك الافتراضي إلى عنوان MAC الخاص بالمحول.

· لا شيء — لا يتم إستخدام معرف المحرك.

· معرف المستخدم المحدد — أدخل معرف محرك المحول يدويا. يجب إدخال معرف المحرك بتنسيق سداسي عشر.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة في جدول معرف المحرك البعيد لتعيين عنوان IP إلى معرف محرك خادم SNMP. تظهر نافذة إضافة معرف المحرك عن بعد.

الخطوة 5. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع الطريقة المستخدمة لتعريف خادم SNMP في حقل تعريف الخادم. الخادم هو الجهاز الذي يراقب بيانات SNMP.

· حسب عنوان IP — حدد خادم SNMP بعنوان IP.

· حسب الاسم — قم بتعريف خادم SNMP باسم المجال.  إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

الخطوة 6. انقر فوق زر الخيار المناسب لتحديد إصدار IP الذي سيتم إستخدامه لتحديد موقع خادم SNMP في حقل إصدار IP.  إذا نقرت فوق الإصدار 4، فانتقل إلى الخطوة 9.

الخطوة 7. انقر فوق الزر التبادلي المناسب الذي يحدد نوع العنوان في حقل نوع عنوان IPv6.

· الارتباط المحلي — عنوان الارتباط المحلي هو عنوان IP خاص وليس مرئيا للشبكات الخارجية.

· عمومي — عنوان IPv6 عالمي للبث الأحادي هو عنوان IP عام ومتوفر من شبكات أخرى.  إذا قمت بالنقر فوق "عمومي"، فتخطي إلى الخطوة 9.

الخطوة 8. أختر واجهة محلية للارتباط من القائمة المنسدلة للواجهة المحلية للارتباط.  ونظرا لأن عناوين الارتباط المحلية خاصة، فإن الواجهة المحلية للارتباط هي المصدر الوحيد القادر على الوصول إلى العنوان المحلي للارتباط.

الخطوة 9. أدخل عنوان IP أو اسم المجال لخادم SNMP المراد تعيينه على معرف المحرك في حقل عنوان IP/اسم الخادم.

الخطوة 10. أدخل معرف المحرك بتنسيق سداسي عشر في حقل معرف المحرك.  يجب أن يتوافق معرف المحرك مع نفس الجهاز الذي يشير إليه عنوان IP أو اسم المجال.

الخطوة 11. انقر فوق تطبيق لحفظ الإعدادات ثم انقر فوق إغلاق للخروج من الإطار إضافة معرف المحرك عن بعد. يجب تحديث جدول معرف المحرك البعيد.

الخطوة 12. (إختياري) حدد خانة الاختيار الخاصة بخادم SNMP المطلوب وانقر فوق تحرير لتغيير عنوان IP أو معرف المحرك الخاص بخادم SNMP.

الخطوة 13. (إختياري) حدد خانة الاختيار الخاصة بخادم SNMP المطلوب وانقر فوق حذف لإزالة الإدخال من جدول معرف المحرك البعيد.