الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول طبقة تطبيق يتم إستخدامه لإدارة شبكة ومراقبتها. لكي تعمل ميزات SNMP المختلفة بشكل صحيح، يلزمك أولا تمكين خدمة SNMP. يشرح هذا المقال كيفية تمكين خدمة SNMP على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تمكين خدمة SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > خدمات TCP/UDP. يتم فتح صفحة خدمات TCP/UDP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار خدمة SNMP لتمكين ميزات SNMP على المحول.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لتمكين خدمة SNMP.