الأهداف

تسمح شبكة LAN الظاهرية (VLAN) لمجموعة من الأجهزة المضيفة غير المتصلة بنفس المحول بالاتصال كما لو كانت على مجال البث نفسه. يحتاج قارن أن يتلقى VLAN حركة مرور أن يتلقى VLANs يعين إلى أن قارن، أو ربط قد يكون سقطت.

يشرح هذا المقال كيفية عرض عضوية شبكة VLAN لواجهة على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة فئة 300

عرض عضويات شبكة VLAN

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين المحول لاختيار إدارة شبكة VLAN > عضوية المنفذ VLAN. تظهر صفحة عضوية المنفذ VLAN.

الخطوة 2. حدد منفذ أو LAG من نوع الواجهة الذي يساوي القائمة المنسدلة وانقر فوق Go لعرض عضويات شبكة VLAN على هذا النوع من الواجهة.

الخطوة 3. يتم عرض المعلومات التالية لكل واجهة:

· المنفذ — معرف الواجهة.

· الوضع — وضع شبكة VLAN الذي تكون الواجهة فيه. الأوضاع المختلفة هي:

- منفذ — بثثت كل ربط untagged وكل ربط قادم صحبت مع ال untagged VLAN أن القارن يتلقى يتلاقى. قارن في منفذ أسلوب يستطيع فقط كنت منفصل من واحد VLAN وهو ينبغي كنت untagged.

- يرسل خط الاتصال — الحزم التي تم وضع علامة عليها أو إلغاء تمييزها كما تم تكوينها. قارن في شنطة أسلوب يستطيع كنت منفصل من one or much VLANs مميز، غير أن يستطيع فقط كنت منفصل من واحد VLAN untagged.

- عام — يرسل الحزم التي تم وضع علامة عليها أو إلغاء تمييزها كما تم تكوينها. القارن يستطيع كنت منفصل من يتعدد بطاقة بطاقة أو untagged VLANs.

· PVID — يعرف معرف شبكة VLAN الخاصة بالمنفذ (PVID) شبكة VLAN الافتراضية لهذه الواجهة. إن يكون القارن في Access أسلوب أو شنطة أسلوب، ال PVID سيكون untagged VLAN. في الحالة العامة، ال PVID يستطيع كنت بعلامات تمييز أو untagged VLAN.

· شبكات VLAN التشغيلية — قائمة محددة بفاصلة مع شبكات VLAN التي انضمت إليها الواجهة. يتبع كل معرف من معرفات شبكات VLAN حرف يشير إلى ما إذا كانت شبكة VLAN مميزة، أو غير مميزة، أو مستخدمة داخليا لهذه الواجهة.

- u — القارن عضو untagged من ال VLAN.

- T — القارن عضو ذو علامات تمييز من ال VLAN.

- i — الواجهة عضو في شبكة VLAN مستخدمة داخليا يستخدمها المحول لأغراضه الخاصة.