الهدف

يسمح بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN الخاصة ب GARP (GVRP) للأجهزة بتبادل معلومات تكوين شبكة VLAN بشكل ديناميكي لتسهيل تكوين شبكات VLAN. عندما يستلم المفتاح معلومات VLAN من خلال GVRP و GVRP تسجيل، ال يستلم قارن أن VLAN. إن يحاول قارن أن يتلاقى VLAN أن لا يتواجد وأن حركي VLAN مكنت إنشاء، المفتاح تلقائيا يخلق ال VLAN.

يشرح هذا المقال كيفية تمكين GVRP وتكوينه على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار v1.3.0.62

تكوين GVRP

تمكين GVRP بشكل عام

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات GVRP. تظهر صفحة إعدادات GVRP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار GVRP Global Status لتمكين GVRP بشكل عام على المحول.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لتمكين ميزات GVRP.

تكوين إعدادات GVRP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات GVRP. تظهر صفحة إعدادات GVRP:

الخطوة 2. أخترت إما ميناء أو LAG من المرشح: قارن نوع يساوي أن يسقط قائمة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض الإعدادات الخاصة بنوع الواجهة المحدد.

الخطوة 4. طقطقت ال radio زر من القارن على أي أنت تريد أن يشكل GVRP.

الخطوة 5. انقر على تحرير لتعديل إعدادات GVRP للواجهة المحددة. تظهر نافذة تحرير إعداد GVRP.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الراديو المناسب واختر واجهة جديدة من القائمة المنسدلة Port أو LAG لتغيير الواجهة التي تريد تغيير إعداداتها.

ملاحظة: يجب تكوين المنافذ في وضع خط الاتصال أو العام لدعم GVRP. أحلت ل كثير معلومة، المادة شنطة ميناء setup على ال 200/300 sery يدير مفتاح.

الخطوة 7. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable في حقل حالة GVRP لتمكين ميزات GVRP على هذه الواجهة.

الخطوة 8. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين في حقل إنشاء شبكة VLAN الديناميكية للحصول على شبكة VLAN التي تم إنشاؤها ديناميكيا إذا لم تكن موجودة عندما يتم تلقي معلومات GVRP لشبكة VLAN تلك على الواجهة المحددة. إذا تم تعطيل إنشاء شبكة VLAN الديناميكية، سيقوم المحول بالتعرف فقط على شبكات VLAN التي تم إنشاؤها يدويا.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين في حقل تسجيل GVRP لجعل الواجهة المحددة تنضم إلى شبكة VLAN عندما يتم تلقي معلومات GVRP لشبكة VLAN تلك على الواجهة المحددة. إذا تم تعطيل تسجيل GVRP، فإن الواجهة ترتبط فقط بشبكة VLAN التي تم تكوينها يدويا ليتم تشغيلها.

الخطوة 10. انقر فوق تطبيق لحفظ إعدادات GVRP المحدثة للواجهة المحددة ثم انقر فوق إغلاق للخروج من نافذة تحرير إعداد GVRP.

نسخ إعدادات GVRP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات GVRP. تظهر صفحة إعدادات GVRP:

الخطوة 2. أخترت إما ميناء أو متأخر من المرشح: قارن نوع يساوي إلى قائمة منسدلة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض الإعدادات الخاصة بنوع الواجهة المحدد.

الخطوة 4. (إختياري) لنسخ إعدادات GVRP لواجهة واحدة إلى العديد من الواجهات الأخرى، انقر زر الاختيار من الواجهة المطلوبة وانقر فوق إعدادات النسخ. تظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 5. أدخل رقم (أرقام) الواجهة أو اسم (أسماء) الواجهة التي تريد نسخ إعدادات الواجهة المختارة إليها في الحقل المتوفر.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لتطبيق الإعدادات أو انقر فوق إغلاق لإلغاء التغييرات التي قمت بها.