الهدف

يسمح بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN (GARP) للبروتوكول العام لتسجيل السمات (GARP) للمحولات وأجهزة شبكة الجسر الأخرى ذات قدرات GVRP بتبادل معلومات تكوين شبكة VLAN بشكل فريد والسماح لشبكات VLAN التي تتم إدارتها ديناميكيا.

يمكن أن تحتوي حزم GARP على رسائل متعددة ويمكن أن تحتوي كل رسالة على سمات متعددة. تحتوي كل رسالة على نوع سمة، ولكل سمة طول وحدث وقيمة. يحدد الحدث الموجود في إحدى السمات تسجيل هذه السمة أو إزالتها وما إذا كان سيتم إرسال رسالة خاصة بها أم لا. يرسل مشارك GVRP معرف شبكة VLAN في حزم GARP ويكون المحول قادرا على تسجيل شبكة VLAN التي يوجد فيها جهاز ومن خلاله المنفذ الذي يمكن الوصول إليه.

تعرض صفحة الإحصائيات على واجهة الويب للمحولات المدارة فئة 300 جميع نشاط GVRP للواجهة التي تم تكوينها ل GVRP. يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات بروتوكول GVRP على المحولات المدارة فئة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

عرض إحصائيات GVRP

ملاحظة: يجب تمكين حالة GVRP العامة. كما يجب تمكين GVRP على الواجهة التي تريد عرض إحصائيات GVRP. لمزيد من المعلومات حول تكوين GVRP، ارجع إلى تكوين المقالة لبروتوكول التسجيل في شبكة VLAN الخاصة ب GARP (GVRP) على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > GVRP. يتم فتح صفحة GVRP:

الخطوة 2. طقطقت زر لاسلكي من واحد من النوع يتوفر من قارن في القارن مجال. الأنواع المتاحة من الواجهة هي:

· منفذ — أختر من القائمة المنسدلة "المنفذ الفعلي" الذي تريد عرض إحصائيات GVRP منه.

· مجموعة تجميع الارتباطات — أختر من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات" (LAG) منفذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الذي ترغب في عرض إحصائيات GVRP منه. منفذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) هو منفذ منطقي يجمع بين إمكانات منافذ فعلية متعددة لتوفير نطاق ترددي أكبر.

الخطوة 3. انقر فوق أحد الخيارات المتوفرة لتحديث معلومات إحصائيات GVRP في حقل معدل التحديث. الخيارات المتاحة هي:

· عدم التحديث — أختر هذا الخيار لعدم تحديث صفحة GVRP.

· 15 ثانية — أختر هذا الخيار لتحديث صفحة GVRP كل 15 ثانية.

· 30 ثانية — أختر هذا الخيار لتحديث صفحة GVRP كل 30 ثانية.

· 60 ثانية — أختر هذا الخيار لتحديث صفحة GVRP كل 60 ثانية.

تعرض صفحة GVRP المعلومات التالية حول حركة مرور بيانات GVRP على الواجهة المختارة:

· حزم GVRP المستلمة/المرسلة:

- الانضمام فارغ — عدد الحزم المرسلة لإعلان سمة غير مسجلة على الجهاز الذي أرسل السمة.

- فارغ — عدد الحزم المرسلة لمطالبة الأجهزة الأخرى بإرسال الانضمام والانضمام إلى الحزم الفارغة.

- ترك فارغ — عدد الحزم المرسلة لإزالة سمة غير مسجلة على الجهاز الذي يرسلها.

- الانضمام إلى — عدد الحزم المرسلة لإعلان سمة مسجلة على الجهاز الذي أرسل السمة.

- أترك الدخول — عدد الحزم المرسلة لإزالة سمة مسجلة على الجهاز الذي أرسل السمة.

- ترك الكل — عدد الحزم التي تم إرسالها لإزالة جميع السمات.

· إحصائيات أخطاء GVRP

- معرف بروتوكول غير صالح — عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء معرف البروتوكول.

- نوع سمة غير صالح — عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء في الرسالة.

- قيمة سمة غير صالحة — عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء في قيمة السمة. تحمل قيمة السمة معرف VLAN.

- طول سمة غير صالح — عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء في طول السمة.

- حدث سمة غير صالح — عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء حدث السمة. يصف حدث السمة الحدث الذي سيتم تنفيذه لهذه السمة عند إستلامه.

الخطوة 4. (إختياري) لمسح إحصائيات حركة مرور GVRP للواجهة المحددة انقر فوق مسح عدادات الواجهة.

الخطوة 5. (إختياري) لمسح العدادات على جميع الواجهات انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهات.