الأهداف

يتم إستخدام سياسات جودة الخدمة للحد من تدفق حركة المرور. يقوم واضع سياسات التجميع بتطبيق سياسة جودة الخدمة على مخطط فئة واحد أو أكثر. يطبق منظم التجميع سياسة جودة الخدمة عبر تدفقات متعددة لحركة المرور. يتم تحديد حركة المرور الواردة باستخدام قائمة الوصول (ACL) وإذا كان هناك منظم تجميع مرتبط بهذه الفئة من فئات حركة المرور، فسيتم تنفيذها بواسطة سياسة جودة الخدمة (QoS) الخاصة بواضع سياسات التجميع. ستظهر حركة المرور التي تفي بالشروط الواردة في خريطة الفئة الخاصة بمنظم تجميع والتي تقع ضمن حد المعدل الخاص بالمنظم على أنها وحدات بايت داخل ملف التعريف في حالة إضافة إدخال لمراقبة منظم التجميع هذا ضمن صفحة إحصائيات واضع التجميع. ستظهر حركة المرور المطابقة التي تتجاوز حد المعدل المحدد بواسطة منظم التجميع كوحدات بايت خارج ملف التعريف. قد يتم إسقاط حركة المرور خارج ملف التعريف أو تعديلها أو تركها وحدها والتي تعتمد على كيفية تكوين السياسة.

يجب تقديم طلب لتعقب الإحصائيات لشرطة التجميع قبل تسجيل أية إحصائيات وتوفرها للعرض.

يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات جهاز الشرطة المجمعة على المحولات المدارة من السلسلة 300.

ملاحظة: تتوفر تكوينات الشرطية فقط في وضع الطبقة 2 من المحولات المدارة SG/SF 300 Series. لمزيد من المعلومات حول تكوينات الشرطية العامة، ارجع إلى تكوين الوضع المتقدم لجودة الخدمة (QoS) على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إحصائيات واضع سياسات تجميع المسار

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إحصائيات جودة الخدمة > إحصائيات QoS > إحصائيات سياسات التجميع. يتم فتح صفحة إحصائيات Aggregate Policer:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإنشاء طلب لتعقب الإحصائيات على منظم تجميع. يظهر نافذة إضافة إحصائيات واضع السياسات المجمع.

الخطوة 3. أختر من القائمة المنسدلة "اسم منظم التجميع" منظم التجميع الذي ترغب في الاحتفاظ بسجل إحصائي.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

توضح الصورة أدناه التغييرات التي تم إجراؤها بعد التكوين الخاص بك.

يوفر الجدول الإحصائي لواضع سياسات التجميع المعلومات التالية:

· اسم منظم التجميع — اسم منظم التجميع الذي يتم تعقب الإحصائيات عليه.

· وحدات البايت داخل ملف التعريف — عدد وحدات البايت التي تستوفي الشروط المحددة بواسطة خرائط الفئة الخاصة بمنظم التجميع وتقع ضمن حد المعدل المحدد للمنظم.

· وحدات البايت خارج ملف التعريف — عدد وحدات البايت التي تستوفي الشروط المحددة بواسطة خرائط الفئة الخاصة بمنظم التجميع وتتجاوز حد المعدل المحدد للمنظم.

الخطوة 5. (إختياري) لحذف إدخال في الجدول الإحصائي لمسؤول التجميع، حدد خانة الاختيار الخاصة بالإدخال الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف.

الخطوة 6. (إختياري) لمسح العدادات الخاصة بإدخال في جدول إحصائيات واضع سياسات التجميع، حدد خانة الاختيار الخاصة بالإدخال الذي تريد مسح العدادات وانقر فوق مسح العدادات.