الهدف

يتم إستخدام الذاكرة القابلة للتوجيه (TCAM) للمحتوى الثالث لتخزين القواعد الخاصة بالتطبيقات المختلفة مثل جودة الخدمة (QoS) وقوائم التحكم في الوصول (ACLs) وجداول مسارات IP وشبكات VLAN. تختلف طريقة تخزين TCAM لهذه القواعد في الذاكرة عن طريقة تخزين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) العادية، حيث يستخدم IOS عنوان ذاكرة للبحث عن بيانات معينة. وبدلا من ذلك، تستخدم TACM البيانات أولا ثم تبحث عن موقع الذاكرة المعني. بهذه الطريقة يبحث المحول عن هذه القواعد بشكل أسرع، مما يحسن الأداء الإجمالي. يمكن أن تحتوي المحولات المدارة فئة 300 على 512 قاعدة. يمكن للتطبيق الذي تم تمكينه إستخدام جزء صغير من قواعد TCAM. سيستخدم كل إدخال قاعدة لتطبيق ما يصل إلى قاعدة TCAM واحدة أو إثنتين.

يمكنك التحقق من إستخدام TCAM على المحولات المدارة من السلسلة 300 للنظر في النسبة المئوية لمدى إستخدام قواعد TCAM. إذا قمت بتنفيذ العديد من التطبيقات على المحول لديك، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن المحول لا يستهلك جميع قواعد TCAM المتوفرة. يشرح هذا المقال كيفية عرض إستخدام TCAM على المحولات المدارة فئة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

عرض إستخدام TCAM

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > إستخدام TCAM. تظهر صفحة إستخدام TCAM.

ملاحظة: يعرض حقل إستخدام TCAM إستخدام TCAM كنسبة مئوية من قواعد TCAM المستخدمة من الحد الأقصى المسموح به لعدد 512 قاعدة.

ملاحظة: يعرض حقل الحد الأقصى لإدخالات TCAM المقدار الإجمالي لإدخالات TCAM المتوفرة.