الأهداف

يعد إستخدام وحدة المعالجة المركزية مقياسا لعبء العمل على وحدة المعالجة المركزية. يمكن لهذا المحول تعقب إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وعرض النسبة المئوية لسعة وحدة المعالجة المركزية (CPU) التي تم إستخدامها في الثواني الخمس الماضية ودقيقة واحدة وخمس دقائق.

يشرح هذا المستند كيفية تمكين خدمة قياس إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وعرض إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) على محول من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات من السلسلة 300

الإجراء بالتفصيل

ملاحظة: يتطلب تمكين إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وعرضه مستوى امتياز المستخدم 15.

تمكين قياس إستخدام وحدة المعالجة المركزية

الخطوة 1. باستخدام موجه الأوامر، أدخل telnet 192.168.1.254 للوصول إلى واجهة سطر الأوامر لهذا الجهاز على عنوان IP الافتراضي.

الخطوة 2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملاحظة: اسم المستخدم الافتراضي هو Cisco وكلمة المرور الافتراضية هي Cisco.

الخطوة 3. أدخل config لإدخال وضع التكوين العام.

الخطوة 4. أدخل إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للخدمة لتمكين قياس إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

· بدلا من ذلك، أدخل عدم إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للخدمة لتعطيل قياس إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

ملاحظة: يمكن تمكين خدمة إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو تعطيلها فقط في وضع "التكوين العام". إذا لم ينتهي اسم مضيف موجه الأمر ب (config)#، فأدخل config لإدخال وضع التكوين العام.

الخطوة 5. دخلت مخرج أن يخرج شامل تشكيل أسلوب.

الخطوة 6. (إختياري) ستفقد أي إعدادات تم تغييرها إذا فقد المحول الطاقة. لجعل التغييرات دائمة أدخل copy running-config startup-config وأدخل نعم لنسخ ملف التكوين الحالي إلى ملف تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 8. أدخل exit مرة أخرى لإنهاء جلسة العمل.

عرض إستخدام المعالج

الخطوة 1. باستخدام موجه الأوامر، أدخل telnet 192.168.1.254 للوصول إلى واجهة سطر الأوامر لهذا الجهاز على عنوان IP الافتراضي.

الخطوة 2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة 3. أدخل عرض إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لعرض إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) في الثواني الخمس الماضية ودقيقة واحدة وخمس دقائق.

ملاحظة: يجب تمكين خدمة إستخدام وحدة المعالجة المركزية مسبقا لعرض أية قياسات.

ملاحظة: يمكن عرض إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) فقط في وضع EXEC ذي الامتيازات. إذا انتهى اسم المضيف لمطالبة الأمر ب (config)#، فأدخل exit للخروج من وضع التكوين العام وأدخل وضع EXEC ذي الامتيازات. ستكون الجلسات الجديدة في وضع EXEC ذي الامتيازات بشكل افتراضي.

الخطوة 4. أدخل exit لإنهاء جلسة العمل.