الأهداف

اسم المضيف هو تسمية يتم منحها لجهاز لتمييزه عن الأجهزة الأخرى. يكون اسم الجهاز الافتراضي لمحول من السلسلة 300 هو "switch" المدمج مع آخر 6 أحرف من عنوان MAC للجهاز. يظهر اسم مضيف الجهاز في موجه الأمر بعد كل أمر، وقد يكون تخصيص اسم مختلف لتمييز هذا الجهاز عن الأجهزة الأخرى أثناء إستخدام واجهة سطر الأوامر أكثر أهمية.

يشرح هذا المستند كيفية تخصيص اسم مضيف الجهاز لمحول من السلسلة 300 باستخدام واجهة سطر الأوامر.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات من السلسلة 300

الإجراء بالتفصيل

ملاحظة: يتطلب تغيير اسم مضيف الجهاز مستوى امتياز المستخدم 15.

تعيين اسم مضيف الجهاز

الخطوة 1. باستخدام موجه الأوامر، أدخل telnet 192.168.1.254 للوصول إلى واجهة سطر الأوامر لهذا الجهاز على عنوان IP الافتراضي.

الخطوة 2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ملاحظة: اسم المستخدم الافتراضي هو Cisco وكلمة المرور الافتراضية هي Cisco.

الخطوة 3. أدخل config لإدخال وضع التكوين العام.

الخطوة 4. لتعديل اسم مضيف الجهاز، هناك خياران:

· أدخل اسم المضيف [name] لتعيين اسم مضيف جديد إلى الجهاز.

ملاحظة: يجب أن يبدأ الاسم بحرف، وأن ينتهي بحرف أو رقم، ولا يمكن أن يحتوي إلا على أحرف وأرقام وواصلات.

· أدخل no hostname لاستعادة اسم المضيف مرة أخرى إلى الإعداد الافتراضي.

الخطوة 5. دخلت مخرج أن يخرج شامل تشكيل أسلوب.

الخطوة 6. (إختياري) ستفقد أي إعدادات تم تغييرها إذا فقد المحول الطاقة. لجعل التغييرات دائمة أدخل copy running-config startup-config وأدخل نعم لنسخ ملف التكوين الحالي إلى ملف تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 7. أدخل exit مرة أخرى لإنهاء جلسة العمل.