الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول طبقة تطبيق يتم إستخدامه لإدارة شبكة ومراقبتها. يستخدم SNMP الملائمات المعروفة أيضا باسم الإعلامات لإعلام مدير SNMP بأحداث الشبكة. لتعريف عامل تصفية SNMP، يتم إستخدام شجرة أو معرف كائن (OID) قاعدة معلومات الإدارة (MIB). قاعدة معلومات الإدارة هي ملف نصي يصف عناصر شبكة SNMP كقائمة بكائنات البيانات. تعمل شجرة قاعدة معلومات الإدارة كقاموس يحتوي على جميع عناصر SNMP. SNMP OID هو رقم يعمل كعنوان لتعريف عنصر معين داخل شبكة SNMP. يتم إستخدام صفحة عامل تصفية الإعلامات لتصفية إعلامات SNMP معينة. لكي يكون قيد الاستخدام، يجب إرفاق عامل تصفية SNMP بمستلم على صفحات SNMPv1 وv2 الخاصة بمستلم الإعلام وSNMPv3 الخاصة بمستلمي الإعلام.

يشرح هذا المقال كيفية تحديد عامل تصفية SNMP وتكوين مستلمي الإعلامات على المحولات المدارة من السلسلة 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

عامل تصفية الإشعارات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > مرشح الإعلام. تظهر صفحة مرشح الإعلام:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإنشاء عامل تصفية إعلام جديد. تظهر نافذة مرشح إضافة إعلام.

الخطوة 3. أدخل اسم للمرشح في حقل اسم المرشح.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار الخاص بالطريقة المطلوبة التي يتم فيها تعريف مرشح SNMP في حقل الشجرة الفرعية لمعرف الكائن.

· حدد من القائمة — حدد المرشح من خلال إستخدام شجرة قاعدة معلومات الإدارة. انقر فوق الزر لأعلى للتنقل إلى مستوى أصل العقدة المحددة وأشقائها. انقر فوق الزر لأسفل للتنقل إلى العناصر التابعة للعقدة. أختر العقدة المطلوبة من قائمة الأشقاء. أستخدم شريط التمرير للتنقل بين الإخوة.

· معرف الكائن - قم بتعريف عامل التصفية من خلال معرفات الكائنات (OIDs). أدخل معرف فئة (OID) لملائمة SNMP المراد تصفيتها.

الخطوة 5. حدد تضمين في عامل التصفية لتضمين قواعد معلومات الإدارة (MIB) المحددة في عامل التصفية.

الخطوة 6. طقطقة يطبق. تم إنشاء عامل التصفية المعرف.

الخطوة 7. لتحرير عامل تصفية، حدد خانة الاختيار الخاصة بعامل التصفية الذي ترغب في تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 8. لحذف عامل تصفية، حدد خانة الاختيار الخاصة بعامل التصفية الذي ترغب في حذفه وانقر فوق حذف.

مستلمي الإشعارات SNMPv1،2

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > مستلمي الإعلام SNMPv1،2. يتم فتح صفحة مستلمي الإعلام SNMPv1، v2:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة مستلم إعلام جديد. يظهر الإطار إضافة مستلم إعلام SNMP.

الخطوة 3. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع إصدار IP المرغوب لمستلم الإعلام في حقل إصدار IP.

الخطوة 4. إذا كان إصدار IP هو الإصدار 6، فانقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع نوع عنوان IPv6 المرغوب في حقل نوع عنوان IPv6.

· إرتباط محلي — عنوان IPv6 هو عنوان إرتباط محلي. يتم إستخدام عناوين الارتباط المحلية لاتصالات LAN الداخلية وهي ليست قابلة للتوجيه. البادئة الخاصة بعنوان محلي لارتباط هي FE80.

· عمومي — عنوان IPv6 هو عنوان عمومي. عنوان عمومي هو عنوان أحادي البث يكون فريدا على مستوى عالمي وقابلا للتوجيه.

الخطوة 5. إذا كان نوع عنوان IPv6 محلي الارتباط، فأختر واجهة IPv6 من القائمة المنسدلة "الواجهة المحلية للارتباط".

الخطوة 6. أدخل عنوان IP الخاص بالمستلم المراد إرسال الإعلامات إليه، في عنوان IP الخاص بالمستلم.

الخطوة 7. أدخل رقم المنفذ الذي سيتم إستخدامه بواسطة جهاز المستلم في حقل منفذ UDP. منفذ UDP الافتراضي لإعلامات SNMP هو منفذ UDP 162.

الخطوة 8. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع نوع الإعلام المطلوب في حقل نوع الإعلام.

· الملائمات — الملائمات هي إعلامات يتم إرسالها إلى المستلم. لا تتطلب الملائمات إقرارا من المستلم.

· المعلومات - المعلومات هي إخطارات يتم إرسالها إلى المستلم، ولكن المعلومات تتطلب إقرارا من المستلم. إذا لم يرد المستلم على الإعلام، فسيحاول عميل SNMP إعادة إرسال الإعلام.

ملاحظة: قم بتكوين إثنين من المستلمين إذا كان كل من الملائمات والمعلمات مرغوبا فيها كإعلامات.

الخطوة 9. إذا تم تعيين نوع الإعلام على "معلومات"، فأدخل الحقول التالية. تنطبق هذه الحقول عندما لا يتم تلقي إقرار من مدير SNMP.

· المهلة — أدخل الوقت الذي ينتظر فيه عميل SNMP قبل أن يتم رفض الإعلام.

· عمليات إعادة المحاولة — أدخل عدد المرات التي سيقوم فيها وكيل SNMP بإعادة إرسال الإعلام.

الخطوة 10. أختر سلسلة المجتمع التي تتوافق مع المستلم من القائمة المنسدلة "سلسلة المجتمع". يجب أن يطابق المستلم بيانات اعتماد سلسلة المجتمع التي تم تكوينها لتلقي الإعلامات.

ملاحظة: ارجع إلى تكوين مجتمعات SNMP في المقالة على المحولات المدارة من السلسلة 300 للحصول على مزيد من المعلومات حول مجتمعات SNMP.

الخطوة 11. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع إصدار ملائمة SNMP المطلوب في حقل إصدار الإعلام. يتم إختيار هذا الخيار استنادا إلى نوع إعلامات SNMP التي يمكن للمستلم تلقيها.

الخطوة 12. حدد تمكين في حقل عامل تصفية الإعلام لتمكين عامل تصفية إعلام للمستلم.

الخطوة 13. أختر عامل تصفية إعلام سيتم تطبيقه على المستلم من القائمة المنسدلة "اسم عامل التصفية".

الخطوة 14. طقطقة يطبق. تم تكوين مستلم الإعلام.

الخطوة 15. لتحرير مستلم، حدد خانة الاختيار الخاصة بالمستلم الذي ترغب في تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 16. لحذف مستلم، حدد خانة الاختيار الخاصة بالمستلم الذي ترغب في حذفه وانقر فوق حذف.

مستلمي الإشعارات SNMPv3

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > Notification Recipients SNMPv3. يتم فتح صفحة مستلمي الإعلام SNMPv3:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة مستلم إعلام جديد. يظهر الإطار إضافة مستلم إعلام SNMP.

الخطوة 3. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع إصدار IP المرغوب لمستلم الإعلام في حقل إصدار IP.

الخطوة 4. إذا كان إصدار IP هو الإصدار 6، فانقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع نوع عنوان IPv6 المرغوب في حقل نوع عنوان IPv6.

· إرتباط محلي — عنوان IPv6 هو عنوان إرتباط محلي. يتم إستخدام عناوين الارتباط المحلية لاتصالات LAN الداخلية وهي ليست قابلة للتوجيه. البادئة الخاصة بعنوان الارتباط المحلي هي FF80.

· عمومي — عنوان IPv6 هو عنوان عمومي. عنوان عمومي هو عنوان أحادي البث يكون فريدا على مستوى عالمي وقابلا للتوجيه.

الخطوة 5. إذا كان نوع عنوان IPv6 محلي الارتباط، فأختر واجهة IPv6 من القائمة المنسدلة "الواجهة المحلية للارتباط".

الخطوة 6. أدخل عنوان IP الخاص بالمستلم المراد إرسال الإعلامات إليه، في عنوان IP الخاص بالمستلم.

الخطوة 7. أدخل رقم المنفذ الذي سيتم إستخدامه بواسطة جهاز المستلم في حقل منفذ UDP. منفذ UDP الافتراضي لإعلامات SNMP هو منفذ UDP 162.

الخطوة 8. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع نوع الإعلام المطلوب في حقل نوع الإعلام.

· الملائمات — الملائمات هي إعلامات يتم إرسالها إلى المستلم. لا تتطلب الملائمات إقرارا من المستلم.

· المعلومات - المعلومات هي إخطارات يتم إرسالها إلى المستلم، ولكن المعلومات تتطلب إقرارا من المستلم. إذا لم يرد المستلم على الإعلام، فسيحاول عميل SNMP إعادة إرسال الإعلام.

ملاحظة: قم بتكوين إثنين من المستلمين إذا كان كل من الملائمات والمعلمات مرغوبا فيها كإعلامات.

الخطوة 9. إذا تم تعيين نوع الإعلام على "معلومات"، فأدخل الحقول التالية. تنطبق هذه الحقول عندما لا يتم تلقي إقرار من مدير SNMP.

· المهلة — أدخل الوقت الذي ينتظر فيه عميل SNMP قبل أن يتم رفض الإعلام.

· عمليات إعادة المحاولة — أدخل عدد المرات التي سيقوم فيها وكيل SNMP بإعادة إرسال الإعلام.

الخطوة 10. أختر المستخدم الذي يتوافق مع المستلم من القائمة المنسدلة "المستخدمون". يجب أن يطابق المستلم بيانات اعتماد اسم المستخدم الذي تم تكوينه لتلقي الإعلامات.

ملاحظة: ارجع إلى تكوين مستخدم بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على المحولات المدارة من السلسلة 300 للحصول على مزيد من المعلومات حول مستخدمي SNMP.

الخطوة 11. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع مستوى الأمان المطلوب لحزم SNMP في حقل مستوى الأمان. يعتمد توفر هذه الخيارات على تكوين اسم المستخدم على صفحة مستخدمي SNMP.

· لا توجد مصادقة — المصادقة غير مطلوبة وحزم SNMP غير مشفرة.

· المصادقة — المصادقة مطلوبة ولكن حزم SNMP غير مشفرة.

· الخصوصية — المصادقة مطلوبة ويتم تشفير حزم SNMP.

الخطوة 12. حدد تمكين في حقل عامل تصفية الإعلام لتمكين عامل تصفية إعلام للمستلم.

الخطوة 13. أختر عامل تصفية إعلام سيتم تطبيقه على المستلم من القائمة المنسدلة "اسم عامل التصفية".

الخطوة 14. طقطقة يطبق. تم تكوين مستلم الإعلام.

الخطوة 15. لتحرير مستلم، حدد خانة الاختيار الخاصة بالمستلم الذي ترغب في تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 16. لحذف مستلم، حدد خانة الاختيار الخاصة بالمستلم الذي ترغب في حذفه وانقر فوق حذف.