الهدف

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، والفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

ويعد بروتوكول LLDP مفيدا لمسؤولي الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يعطي المفتاح all the معلومة حول الحالي LLDP حالة الميناء. يمكن لمسؤول الشبكة إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين خصائص LLDP على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية عرض المعلومات المحلية لبروتوكول LLDP على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

عرض المعلومات المحلية لبروتوكول LLDP

الخطوة 1. أختر إدارة > اكتشاف - LLDP > معلومات LLDP المحلية.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

الخطوة 2. أختر نوع الواجهة المطلوب من القوائم المنسدلة "الواجهة".

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE10 للوحدة 1.

عمومي

- النوع الفرعي لمعرف الهيكل — نوع معرف الهيكل. (على سبيل المثال، عنوان MAC.)

- معرف الهيكل - معرف الهيكل. حيث يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل هو عنوان MAC، يظهر عنوان MAC الخاص بالجهاز.

- اسم النظام — اسم الجهاز.

- وصف النظام — وصف الجهاز (بتنسيق أبجدي رقمي).

- إمكانات النظام المدعومة — الوظائف الأساسية للجهاز، مثل الجسر أو نقطة الوصول إلى الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أو الموجه.

- إمكانات النظام الممكنة — وظائف (وظائف) النظام الأساسية الممكنة للجهاز.

- النوع الفرعي لمعرف المنفذ — نوع معرف المنفذ الذي يتم عرضه.

- معرف المنفذ — معرف المنفذ.

- وصف المنفذ — معلومات حول المنفذ، بما في ذلك الشركة المصنعة واسم المنتج وإصدار الأجهزة/البرامج.

عنوان الإدارة

يعرض جدول عناوين وكيل LLDP المحلي. يمكن للمديرين عن بعد الآخرين إستخدام هذا العنوان للحصول على المعلومات المتعلقة بالجهاز المحلي. يتكون العنوان من العناصر التالية:

في المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X:

- عنوان IPv4 — عنوان IPv4 للمحول.

- عنوان IPv6 العالمي — عنوان IPv6 العالمي للمحول.

- العنوان المحلي لارتباط IPv6 — العنوان المحلي لارتباط IPv6 للمحول.

في محولات السلسلة SX200 و SX300 و SX500:

- النوع الفرعي للعنوان — نوع عنوان IP للإدارة المدرج في حقل عنوان الإدارة؛ على سبيل المثال، IPv4.

- العنوان — العنوان المرتجع الأنسب لاستخدام الإدارة.

- النوع الفرعي للواجهة — طريقة الترقيم المستخدمة لتعريف رقم الواجهة.

- رقم الواجهة — واجهة محددة مقترنة بعنوان الإدارة هذا.

تفاصيل MAC/PHY

ملاحظة: تتوفر هذه المنطقة فقط على المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X.

- دعم التفاوض التلقائي — حالة دعم التفاوض التلقائي بسرعة المنفذ.

- تمكين التفاوض التلقائي — حالة التفاوض التلقائي بسرعة المنفذ النشطة.

- إمكانات التفاوض التلقائي المعلن عنها — إمكانات التفاوض التلقائي بسرعة المنفذ؛ على سبيل المثال، وضع الإرسال أحادي الإتجاه 1000BASE-T، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل 100BASE-TX.

- نوع وحدة الوصول إلى شبكة الإدارة (MAU) التشغيلية — نوع وحدة الإرفاق المتوسط (MAU). تقوم وحدة التحكم في الوصول للاستقبال (MAU) بأداء وظائف طبقة مادية، بما في ذلك تحويل البيانات الرقمية من كشف التصادم لواجهات الإيثرنت وحقن البت في الشبكة، على سبيل المثال، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل 100BASE-TX.

تفاصيل معيار 802.3

- 802. 3 الحد الأقصى لحجم الإطار — الحد الأقصى لحجم إطار IEEE 802. 3 المدعوم.

تجميع الارتباطات وفقا لمعيار 802.3

- إمكانية التجميع — تشير إلى ما إذا كان يمكن تجميع الواجهة.

- حالة التجميع — تشير إلى ما إذا كانت الواجهة مجمعة.

- معرف منفذ التجميع — معرف الواجهة المجمعة المعلن.

شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) وفقا للمعيار 802.3

- فئة منفذ دعم الطاقة ل MDI — فئة منفذ دعم الطاقة المعلن عنها.

- دعم طاقة PSE MDI — يشير إلى ما إذا كانت طاقة MDI مدعومة على المنفذ.

- حالة طاقة PSE MDI — تشير إلى ما إذا تم تمكين طاقة MDI على المنفذ.

- إمكانية التحكم في زوج طاقة PSE — تشير إلى ما إذا كان التحكم في زوج الطاقة مدعوما على المنفذ.

- زوج الطاقة ل PSE — نوع التحكم في زوج الطاقة المدعوم على المنفذ.

- فئة طاقة PSE — فئة الطاقة المعلن عنها للمنفذ.

- نوع الطاقة — نوع جهاز pod المتصل بالمنفذ.

- مصدر الطاقة — مصدر طاقة للمنفذ.

- أولوية الطاقة — أولوية طاقة المنفذ.

- قيمة الطاقة المطلوبة ل PD — مقدار الطاقة المخصصة من قبل PSE إلى PD.

- قيمة الطاقة المخصصة ل PSE — كمية الطاقة المخصصة لأجهزة التوريد (PSE).

طاقة 802.3 عبر MDI

ملاحظة: تتوفر هذه المنطقة فقط على المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X.

- Tx المحلي — يشير إلى الوقت (بالثواني الدقيقة) الذي ينتظره شريك إرتباط الإرسال قبل أن يبدأ في إرسال البيانات بعد ترك وضع Low Power Idle (وضع LPI).

- Rx المحلي — يشير إلى الوقت (بالثواني الدقيقة) الذي يطلب فيه شريك الارتباط المتلقي أن ينتظر شريك الارتباط المرسلة قبل إرسال البيانات بعد وضع LPI:

- echo ل Tx البعيد — يشير إلى انعكاس شريك الارتباط المحلي لقيمة Tx عن بعد الخاصة بشريك الارتباط.

- Remote Rx Echo — يشير إلى انعكاس شريك الارتباط المحلي لقيمة Rx البعيدة الخاصة بشريك الارتباط.

طاقة ذات 4 أسلاك عبر MDI

ملاحظة: تتوفر هذه المنطقة فقط على المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X.

- دعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ذات 4 أزواج — يشير إلى دعم النظام والمنافذ مما يتيح إمكانية إنشاء السلك ذي ال 4 أزواج (يعد هذا صحيحا فقط للمنافذ المحددة التي تتميز بإمكانية الأجهزة هذه).

- اكتشاف/تصنيف الزوج الاحتياطي المطلوب — يشير إلى أن السلك ذو ال 4 أزواج مطلوب.

- يشير زوج إحتياطي PD إلى الحالة المرغوبة — إلى جهاز pod يطلب تمكين قدرة 4-pair.

- حالة تشغيل زوج إحتياطي ل PD — يشير إلى ما إذا كانت قابلية الأزواج الأربعة ممكنة أو معطلة.

تفاصيل MED

- الإمكانيات المدعومة — إمكانات MED المدعومة على المنفذ.

- الإمكانيات الحالية — إمكانات MED الممكنة على المنفذ.

- فئة الجهاز — فئة جهاز نقطة نهاية LLDP-MED. فئات الأجهزة المحتملة هي:

- فئة نقطة النهاية 1 — فئة نقطة النهاية العامة، التي توفر خدمات LLDP الأساسية.

- فئة نقطة النهاية 2 — فئة نقطة نهاية الوسائط، التي توفر إمكانات دفق الوسائط، بالإضافة إلى جميع ميزات الفئة 1.

- فئة نقطة النهاية 3 — فئة جهاز الاتصالات، التي توفر جميع ميزات الفئة 1 والفئة 2 بالإضافة إلى الموقع و 911 ودعم أجهزة الطبقة 2 وإمكانات إدارة معلومات الأجهزة.

- نوع جهاز التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت — نوع منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت؛ على سبيل المثال، PD.

- مصدر طاقة يعمل بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — مصدر طاقة منفذ.

- أولوية طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — أولوية طاقة المنفذ.

- قيمة الطاقة للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — قيمة طاقة المنفذ.

- مراجعة الأجهزة — إصدار الأجهزة.

- مراجعة البرنامج الثابت — إصدار البرنامج الثابت.

- مراجعة البرامج — إصدار البرامج.

- الرقم التسلسلي للجهاز — الرقم التسلسلي للجهاز.

- اسم الجهة المصنعة — اسم الجهة المصنعة للجهاز.

- اسم النموذج — اسم طراز الجهاز.

- معرف الأصل — معرف الأصل.

معلومات محلية

- عنوان شارع — مدني.

- الإحداثيات — إحداثيات الخريطة: الطول والعرض والارتفاع.

- ECS Elin — رقم تعريف موقع الطوارئ لخدمة إتصالات الطوارئ (ECS) (ELIN).

جدول نهج الشبكة

- نوع التطبيق — نوع تطبيق سياسة الشبكة؛ على سبيل المثال، الصوت.

- معرف VLAN — معرف VLAN الذي يتم تحديد سياسة الشبكة له.

- نوع شبكة VLAN — نوع شبكة VLAN الذي يتم تحديد سياسة الشبكة له. قيم الحقل المحتملة هي:

- tagged — يشير إلى أن سياسة الشبكة معرفة لشبكات VLAN بعلامات تمييز.

- untagged — يشير إلى أن سياسة الشبكة معرفة لشبكات VLAN غير المميزة.

- أولوية المستخدم — أولوية المستخدم لنهج الشبكة.

- DSCP — سياسة الشبكة DSCP.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق الزر جدول حالة المنفذ LLDP لعرض المعلومات العامة عن حالة المنفذ LLDP. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

أنت سوفت الآن يتلقى عرض المعلومة محلي من ميناء على مفتاحك.