الأهداف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول طبقة إرتباط Cisco خاص يسمح لأجهزة Cisco بالاتصال بغض النظر عن اتصال IP. يتم إستخدامه بشكل أساسي لتوصيل عناوين البروتوكول وإمكانات الجهاز. يرسل CDP إطارات تحتوي على قيم طول النوع (TLVs)، والتي هي حقول تحتوي على خصائص مختلفة للمنفذ و/أو الاتصال. يتم إستخدام صفحة إعدادات واجهة CDP لتمكين CDP لكل منفذ أو تعطيله. كما يتم إستخدامها لتكوين مشغلات الإعلامات عند وجود تعارضات مع جيران بروتوكول CDP.

يشرح المستند كيفية تكوين إعدادات واجهة CDP على المحولات المدارة من السلسلة 200 و 300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إعدادات واجهة CDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

ملاحظة: يمكنك النقر فوق أزرار تفاصيل معلومات CDP المحلية أو تفاصيل معلومات CDP المجاورة للتنقل إلى صفحة معلومات CDP المحلية أو صفحات معلومات CDP المجاورة على التوالي.

الخطوة 2. انقر زر الخيار للمنفذ الذي تريد تحريره.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير لتحرير إعدادات CDP الخاصة بالمنفذ. يظهر نافذة تحرير إعدادات واجهة CDP.

الخطوة 4. (إختياري) من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر منفذا لتكوينه.

الخطوة 5. تدقيق تمكين في حقل حالة CDP لتمكين CDP للمنفذ المحدد.

الخطوة 6. فحصت enable في ال syslog صوت VLAN حالة عدم توافق مجال أن يلد syslog رسالة عندما صوة VLAN حالة عدم توافق كشفت. وهذا يحدث عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN الصوتية الخاصة بإطار المدخل مع ما يعلن عنه الجهاز المحلي.

الخطوة 7. تدقيق يمكن في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق مجال أن يلد syslog رسالة عندما VLAN أهلي طبيعي حالة عدم توافق كشفت. يحدث هذا عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN الأصلية الخاصة بإطار المدخل مع ما يعلن عنه الجهاز المحلي.

الخطوة 8. تحقق من enable في حقل عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه من Syslog لإنشاء رسالة SYSLOG عند اكتشاف عدم تطابق معلومات الإرسال ثنائي الإتجاه. وهذا يحدث عندما لا تتطابق معلومات الإرسال ثنائي الإتجاه الخاصة بإطار المدخل مع المعلومات التي يعلن عنها الجهاز المحلي.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق.