الهدف

توفر صفحة الخصائص الخاصة بمعيار 802.1X IEEE في قسم الأمان من المحولات المدارة 200/300 Series خيارات مختلفة للمصادقة. يتيح معيار IEEE 802. 1X مصادقة المستخدمين القائمة على المنافذ. يجب على المستخدم الموجود في شبكة محددة تم تمكين 802.1X بها انتظار المصادقة الكاملة لإرسال البيانات عبر الشبكة. يمكنك تمكين 802.1X وإنشاء طريقة المصادقة للمنافذ. يشرح هذا المقال كيفية تكوين خصائص 802.1X على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•3.1.0.62

تهيئة خصائص 802.1x

تعريف معلمات خصائص 802.1X

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر التأمين > 802.1X > الخصائص. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. لتمكين مصادقة 802.1x المستندة إلى المنفذ، تحقق من تمكين حقل المصادقة المستندة إلى المنفذ.

الخطوة 3. انقر على زر الخيار المرادف لطريقة المصادقة المطلوبة في حقل طريقة المصادقة. الخيارات المتاحة هي:

· RADIUS، بدون — المصادقة أولا باستخدام خادم RADIUS. إذا لم يستجب خادم RADIUS، يتم السماح بالأجهزة المتصلة دون مصادقة.

· RADIUS — مصادقة المستخدمين عبر خادم RADIUS فقط. إذا لم يستجب خادم RADIUS، سيتم رفض الخدمات من المستخدمين.

· لا شيء — لا توجد مصادقة مطلوبة للمستخدمين، يتم السماح لجميع المستخدمين .

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

تكوين شبكة VLAN غير المصدق عليه

ميناء غير مصرح به يستطيع لا يتلقى منفذ إلى VLAN ما لم هذا VLAN الضيف VLAN. أنت يستطيع صادقت هذا VLANs. يشرح هذا القسم كيفية مصادقة شبكات VLAN على المحولات المدارة 200/300 Series.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر التأمين > 802.1X > الخصائص. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. تحت ال VLAN مصادقة طاولة، طقطقت زر لاسلكي من ال VLAN أنت تريد أن يمكن صحة هوية.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير:

الخطوة 4. في حقل المصادقة، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين المصادقة على شبكة VLAN المختارة.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.