الهدف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول طبقة إرتباط Cisco خاص يسمح لأجهزة Cisco بالاتصال بغض النظر عن اتصال طبقة الشبكة. يتم إستخدامه بشكل أساسي لتوصيل عناوين البروتوكول وإمكانات الجهاز. يرسل CDP إطارات تحتوي على قيم طول النوع (TLVs)، والتي تحتوي على معلومات حول خصائص المنفذ، الاتصال، و/أو الجهاز.

الهدف من هذا المستند هو شرح الخيارات الموجودة في صفحة خصائص CDP الخاصة بالمحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 300 Series

خصائص CDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > خصائص.  يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. (إختياري) حدد تمكين في حقل حالة CDP لتمكين CDP على المحول.

الخطوة 3. إذا لم يتم تحديد التمكين في حقل حالة CDP، انقر فوق زر لاسلكي في حقل معالجة إطارات CDP لتحديد كيفية معالجة حزم CDP.  تخطي الخطوة 15 إذا أخترت عدم تمكين CDP.

· التوصيل — قم بإعادة توجيه حزم CDP إلى المنافذ على شبكة VLAN نفسها الخاصة بالمنفذ الوارد.

· التصفية — يحذف المحول جميع حزم CDP الواردة.

· التدفق — قم بإعادة توجيه حزم CDP الواردة إلى جميع المنافذ بغض النظر عن شبكة VLAN.

الخطوة 4. (إختياري) حدد تمكين في حقل الإعلان الصوتي لشبكة VLAN من CDP للإعلان عن شبكة VLAN الصوتية في CDP على جميع المنافذ التي تكون كلا من CDP ممكنة وتكون أعضاء في شبكة VLAN الصوتية.

الخطوة 5. (إختياري) تحقق من تمكين في حقل التحقق من صحة TLVs الإلزامية من CDP للسماح للمحول بإسقاط حزم CDP التي لا تحتوي على جميع بروتوكولات TLV المطلوبة.

الخطوة 6. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع إصدار CDP الذي تريد إستخدامه في حقل إصدار CDP.

· الإصدار 1 — يستخدم للتوافق مع الإصدارات السابقة إذا كان الجهاز المتصل لا يدعم الإصدار 2 من CDP.

· الإصدار 2 — أحدث إصدار من بروتوكول CDP ويتضمن ميزات أكثر ذكاء لتعقب الأجهزة.

الخطوة 7. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع الطريقة التي تريد إستخدامها لتحديد وقت إحتجاز CDP في حقل وقت إحتجاز CDP. يقصد ب Cdp Hold Time مقدار الوقت (بالثواني) الذي يتم فيه الاحتفاظ بحزم CDP قبل التخلص منها.

· إستخدام الافتراضي — الوقت الافتراضي هو 180 ثانية.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل الوقت بالثواني بين 10 و 255.

الخطوة 8. انقر زر الراديو الذي يتوافق مع الطريقة التي تريد إستخدامها لتحديد معدل إرسال CDP في حقل معدل إرسال CDP. معدل إرسال CDP هو معدل إرسال حزم CDP (بالثواني).

· إستخدام الافتراضي — الوقت الافتراضي هو 60 ثانية.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل الوقت بالثواني بين 5 و 254.

الخطوة 9. انقر زر الخيار المناسب لتعريف تنسيق معرف الجهاز في حقل تنسيق معرف الجهاز.  عندما يكتشف المحول جهازا يستخدم CDP، يحدد المحول الجهاز بواسطة عنوان MAC أو الرقم التسلسلي الخاص به.

الخطوة 10. طقطقت زر لاسلكي بجوار الأسلوب يستعمل أن يعين المصدر قارن في المصدر قارن مجال.  المصدر قارن العنوان في ال TLV من الإطارات.

· إستخدام الافتراضي — يستخدم عنوان IP الخاص بواجهة الصادر.

· معرف من قبل المستخدم — يستخدم عنوان IP الخاص بالواجهة المختارة.

الخطوة 11. إذا كان المستخدم المحدد قد تم إختياره لواجهة المصدر، فأختر واجهة من القائمة المنسدلة للواجهة.

الخطوة 12. (إختياري) تحقق من تمكين في حقل عدم تطابق الصوت عبر شبكة VLAN من Syslog لإجراء إرسال رسالة syslog إذا كانت معلومات شبكة VLAN الصوتية من الإطار الوارد لا تطابق المعلومات المعلن عنها بواسطة الجهاز المحلي.

خطوة 13. (إختياري) فحصت يمكن في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق مجال أن يسبب syslog رسالة أن يكون أرسلت إن ال VLAN أهلي طبيعي معلومة من الإطار قادم لا تلاءم المعلومة يعلن بواسطة الأداة محلي.

الخطوة 14. (إختياري) تحقق من تمكين في حقل عدم تطابق شبكة VLAN المزدوجة من Syslog للسماح بإرسال رسالة syslog إذا كانت معلومات الإرسال ثنائي الإتجاه من الإطار الوارد لا تطابق المعلومات المعلن عنها بواسطة الجهاز المحلي.

الخطوة 15. انقر فوق تطبيق لحفظ أي تغييرات تم إجراؤها أو انقر فوق إلغاء الأمر للتراجع عن أي تغييرات.

إعدادات واجهة CDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب وانتقل إلى إدارة > اكتشاف - CDP > إعدادات الواجهة. يعرض جدول بكافة المنافذ وإعداداتها:

الخطوة 2. لتحرير إعدادات منفذ ما، انقر زر الخيار المجاور لرقم المنفذ في الجدول، وانقر تحرير في أسفل الجدول. تظهر نافذة منبثقة:

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

الخطوة 4. لنسخ الإعداد من منفذ إلى آخر من المنافذ المحددة، حدد زر التحديد للمنفذ الذي سيتم نسخ الإعدادات منه. ثم انقر نسخ الإعدادات. تظهر نافذة منبثقة: