الهدف

يحتوي جدول العناوين الديناميكية على جميع عناوين MAC التي يتم الحصول عليها من حركة المرور الواردة إلى المحول. إن وجدت الغاية عنوان لحركة مرور قادم في القاعدة معطيات، الربط أرسلت مباشرة إلى ميناءه بدلا من كل ميناء. لا يمكن لهذا الجدول أن يحتفظ بكل عنوان MAC، لذلك، للحفاظ على الجدول، يتم حذف عنوان إذا لم تكن هناك حركة مرور مستلمة من عنوان MAC ديناميكي لفترة زمنية محددة. يسمى هذا الوقت زمن الشيخوخة.

يشرح هذا المقال كيفية تعيين وقت التقادم على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعداد زمن التقادم الديناميكي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جداول عناوين MAC > إعدادات العنوان الديناميكي. تظهر صفحة إعدادات العنوان الديناميكي:

الخطوة 2. في حقل زمن التقادم، أدخل وقتا بالثواني سيتم إستخدامه لحساب زمن التقادم. سيكون وقت التقادم بين القيمة التي أدخلتها ومضاعفة تلك القيمة ناقص 1. إذا أدخلت 200 ثانية، فإن زمن التقادم يتراوح بين 200 و 399 ثانية.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.