الهدف

عندما يستلم مفتاح أي نوع من إطار، المفتاح يقوم بنسخة من الإطار ويرسله إلى كل ميناء مناسب، هذا نشاط يستطيع أنهيت في حركة مرور عاصفة. إذا لم يتم التحكم في عواصف حركة المرور في المحول، فيمكنها تعطيل المحول وربما الأداء الوظيفي الكامل للشبكة. يمكنك تمكين التحكم في العاصفة في المحول لديك، والذي يحد من عدد الإطارات التي تدخل المحول. عندما يتم الوصول إلى قيمة الحد الفاصل، يتم حظر المنفذ حتى ينخفض معدل حركة المرور أسفل الحد. بعد ذلك، يمكن للمنفذ إستئناف أنشطته العادية.

الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين التحكم في العواصف على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين التحكم في العاصفة

يشرح هذا القسم كيفية تكوين التحكم في العواصف على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

تكوين التحكم في العاصفة على منفذ واحد

يشرح هذا القسم الفرعي كيفية تكوين التحكم في العاصفة على منفذ واحد.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر Security>Storm Control. يتم فتح صفحة التحكم في العاصفة:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار للمنفذ الذي ترغب في تمكين التحكم في العاصفة عليه.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير عنصر تحكم العاصفة.

الخطوة 4. في حقل التحكم في العاصفة، حدد خانة الاختيار تمكين.

الخطوة 5. في حقل حد معدل التحكم في العاصفة، قم بإدخال عدد الإطارات في kbits/الثانية التي تريد أن يعالجها المنفذ.

الخطوة 6. في حقل وضع التحكم في العاصفة، انقر فوق واحد مما يلي:

· مجهول unicast، multicast & broadcast — طقطقت هذا خيار إن لا يعرف أنت نوع الإطار أن الميناء يستلم. يطبق هذا الخيار الحد الفاصل على كل الإطارات الواردة.

· البث المتعدد والبث — انقر فوق هذا الخيار لذلك يطبق المحول الحد الأقصى على إطارات البث المتعدد والبث فقط.

· بث فقط — انقر فوق هذا الخيار لذلك يطبق المحول الحد الأقصى على إطارات البث فقط.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق.

التحكم في العواصف على منافذ متعددة

يشرح هذا القسم الفرعي كيفية تطبيق تكوين التحكم في العاصفة على منافذ متعددة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر Security>Storm Control. يتم فتح صفحة التحكم في العاصفة:

الخطوة 2. انقر فوق المنفذ الذي تريد تطبيق التكوين الخاص به على منافذ متعددة.

الخطوة 3. انقر على نسخ الإعدادات. يظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 4. في الحقل نسخ التكوين من الإدخال 6 (GE6) إلى:، أدخل المنافذ التي ترغب في تطبيق تكوين التحكم في العاصفة الخاص بالمنفذ الذي تم النقر فوقه مسبقا. يمكنك إدخال كل منفذ برقم أو اسم المنفذ (على سبيل المثال: 1 أو 2 أو 3 أو GE1 أو GE2 أو GE8) أو يمكنك إدخال نطاق من المنافذ حسب الرقم أو الاسم (على سبيل المثال: 7-10 أو GE7-GE10). يمكن فصل أرقام المنافذ بفاصلة.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق.