الهدف

يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ. بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) هو جزء من مواصفات IEEE (802.3ad) التي يتم إستخدامها لتجميع العديد من المنافذ المادية لتكوين قناة منطقية واحدة. كما يتم إستخدام بروتوكول LACP لتحديد أي منافذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الديناميكية نشطة.

يشرح المقال كيفية تكوين إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وإعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LACP) على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إدارة مجموعة تجميع الارتباطات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > تجميع الارتباطات > إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). تظهر صفحة إدارة التأخر:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار الخاص للخوارزمية المرغوبة في حقل خوارزمية موازنة التحميل. موازنة التحميل هي طريقة تزيد من سعة المعالجة على الشبكة لتحسين إستخدام الموارد.

· عنوان MAC — يتم موازنة التحميل استنادا إلى عناوين MAC للمصدر والوجهة لجميع الحزم.

· عنوان IP / MAC — يتم إجراء موازنة التحميل استنادا إلى عناوين IP للمصدر والوجهة لحزم IP ومن عناوين MAC للمصدر والوجهة على حزم غير IP.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق.

تحديد منافذ الأعضاء في مجموعة تجميع الارتباطات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > تجميع الارتباطات > إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). تظهر صفحة إدارة التأخر:

الخطوة 1. انقر زر انتقاء مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 2. طقطقة يحرر أن يشكل ال LAG. تظهر نافذة تحرير تأخير.

الخطوة 3. (إختياري) من القائمة المنسدلة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تكوينها.

الخطوة 4. (إختياري) أدخل اسما للتأخير في حقل اسم التأخير.

الخطوة 5. (إختياري) تحقق من LACP لتمكين بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) على مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يسمح بروتوكول LACP لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) بوجود ما يصل إلى 16 منفذا.

ملاحظة: لا يمكن تمكين بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) إلا قبل إضافة المنافذ إلى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 6. أخترت الميناء أن أنت تريد أن يضيف إلى ال LAG في الميناء قائمة مجال.

الخطوة 7. طقطقت >أن يجعل ال يعين ميناء عضو من ال LAG.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق.

إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر يتم فتح صفحة إدارة المنفذ > تجميع الروابط > إعدادات LAG.إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG):

الخطوة 2. انقر زر انتقاء مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تحريرها.

الخطوة 3. طقطقة يحرر أن يشكل ال LAG. يظهر نافذة تحرير إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 4. (إختياري) من القائمة المنسدلة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أختر مجموعة تجميع إرتباطات (LAG) لتكوينها. يعرض حقل نوع مجموعة تجميع الارتباطات أنواع المنافذ التي تشكل مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

يدخل خطوة 5. (إختياري) اسم للتأخير في الوصف مجال.

الخطوة 6. انقر زر الانتقاء الذي يماثل حالة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوبة في حقل الحالة الإدارية. يعرض حقل حالة التشغيل الحالة الحالية للتأخير.

· الارتفاع — التأخير قيد التشغيل.

· انخفاض — التأخر لم يكن يعمل.

الخطوة 7. (إختياري) تحقق من إعادة تنشيط مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المعلقة لإعادة تنشيط مجموعة تجميع إرتباطات (LAG) تم تعطيلها بواسطة أمان المنفذ المقفل أو تكوينات قائمة التحكم في الوصول (ACL).

الخطوة 8. (إختياري) تحقق من التفاوض التلقائي الإداري لتمكين التفاوض التلقائي للمسؤول. التفاوض التلقائي هو بروتوكول يسمح لشريكي الارتباط بنقل معدلات الإرسال وعناصر التحكم في التدفق إلى بعضهما البعض. يعرض حقل التفاوض التلقائي التشغيلي الحالة الحالية للتفاوض التلقائي.

الخطوة 9. انقر زر الانتقاء الذي يتوافق مع سرعة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوبة في حقل السرعة الإدارية. يعرض حقل سرعة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التشغيلية سرعة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الحالية.

· 10 م — يستخدم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) سرعة 10 ميجابت في الثانية.

· 100 متر — يستخدم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) سرعة 100 ميجابت في الثانية.

· 1000 متر — يستخدم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) سرعة 1000 ميجابت في الثانية.

الخطوة 10. حدد المربع الذي يتوافق مع إمكانيات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوبة التي سيتم الإعلان عنها في حقل الإعلان الإداري. يعرض حقل إعلان التشغيل السرعة التي يتم الإعلان عنها إلى مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) المرتبطة.

· أقصى قدرة — يمكن قبول جميع سرعات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وإعدادات وضع الإرسال ثنائي الإتجاه.

· 10 full — يعلن بروتوكول مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) عن سرعة تبلغ 10 ميجابت في الثانية وعن إعدادات وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

· 100 full — أعلن مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) عن سرعة تبلغ 100 ميجابت في الثانية وعن إعدادات وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

· 1000 full — أعلن LAG عن سرعة تبلغ 1000 ميجابت في الثانية وعن إعدادات وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

الخطوة 11. انقر فوق زر الانتقاء الذي يتوافق مع التحكم في التدفق المطلوب في حقل التحكم في التدفق الإداري. يقوم التحكم في التدفق بإدارة تدفق البيانات بين الأجهزة حتى يمكن معالجة البيانات بسرعة فعالة. يعرض حقل التحكم في التدفق التشغيلي إعداد التحكم في التدفق المعين من قبل المستخدم.

· تمكين — تم تمكين التحكم في التدفق على مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

· تعطيل — تم تعطيل التحكم في التدفق على مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

· التفاوض التلقائي — يتم إستخدام التفاوض التلقائي لتحديد ما إذا كان يجب تمكين التحكم في التدفق أو تعطيله.

الخطوة 12. (إختياري) حدد تمكين في حقل مجموعة تجميع الارتباطات المحمية لحماية مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من خلال وصلة. هذا يجعل ال lag ميناء محمي للطبقة 2 عملية عزل بين قارن أن يتشارك ال نفسه VLAN. لا يقوم المنفذ المحمي بإعادة توجيه أي حركة مرور إلى أي منفذ محمي آخر على المحول نفسه.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق.

إعداد إعدادات معلمة LACP للمنفذ

يتم إستخدام بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) لتحديد أولوية المنافذ على مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يمكن أن يكون لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الديناميكية ما يصل إلى 16 منفذا من النوع نفسه ولكن يمكن أن يكون هناك 8 منافذ فقط نشطة في وقت واحد. عندما يحتوي مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على أكثر من 8 منافذ، يستخدم المحول أولوية منفذ LACP لتحديد المنافذ التي ستصبح نشطة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > تجميع الارتباطات > LACP يتم فتح صفحة LACP:

الخطوة 2. أدخل أولوية LACP في حقل أولوية نظام LACP. يتم إستخدام أولوية LACP لتحديد الجهاز الذي يتحكم في تحديد المنفذ إلى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). سيكون للأجهزة ذات القيمة الأقل أولوية أعلى. إذا كان كلا المحولين لديهما نفس أولوية LACP، سيتم منح المحول صاحب عنوان MAC الأدنى التحكم في تحديد المنفذ.

الخطوة 3. انقر زر الخيار للمنفذ الذي تريد تحريره.

الخطوة 4. طقطقة يحرر أن يشكل الميناء. تظهر نافذة تحرير تأخير.

الخطوة 5. (إختياري) من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه.

الخطوة 6. أدخل قيمة لأولوية المنفذ في حقل أولوية منفذ LACP. كلما انخفضت القيمة، زادت الأولوية التي سيوليها المنفذ على التأخير.

الخطوة 7. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع مهلة LACP المطلوبة. وهذا يحدد الفاصل الزمني الذي يتم فيه إرسال وحدات بيانات بروتوكول LACP (PDUs) أو استقبالها.

· طول — الفاصل الزمني بين وحدة بيانات بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (PDU) المرسلة أو المستلمة ووحدات بيانات بروتوكول التحكم في الوصول (LACP) التالية طويلة (30 ثانية).

· قصير — الفاصل الزمني بين وحدة بيانات بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (PDU) الخاصة ببروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) التي تم إرسالها أو استقبالها ووحدات بيانات بروتوكول التحكم في الوصول (LACP) التالية هو قصير (ثانية واحدة).

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق.