الهدف

يقوم نظام اسم المجال (DNS) بتحويل أسماء المجالات المؤهلة بالكامل (FQDNs) إلى عناوين IP. وهذا مفيد لأن أسماء المجالات أسهل في تذكرها من عناوين IP. تتيح لك المحولات المدارة فئة 200/300 إضافة خادم DNS، مما يعني أن المحول يعمل كعميل DNS. يشرح هذا المقال تكوين خادم DNS على محولات 200/300 المدارة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين خادم DNS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > نظام اسم المجال > خوادم DNS. يتم فتح صفحة خوادم DNS.

الخطوة 2. في حقل DNS، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين المحول من حل أسماء DNS في عناوين IP عبر خادم DNS.

يدخل خطوة 3. (إختياري) في التقصير domain name مجال مجال مجال، التقصير إسم. تتم إضافة هذا الاسم إلى نهاية أي اسم مجالات غير مؤهل بالكامل، لجعلها أسماء مجالات مؤهلة بالكامل.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ تكوين خادم DNS الافتراضي.

الخطوة 5. لإضافة خادم DNS، انقر فوق إضافة. تظهر نافذة إضافة خادم DNS.

الخطوة 6. في حقل إصدار IP، انقر فوق إصدار IP لخادم DNS. الخيارات المتاحة هي:

· الإصدار 6 — يتيح لك هذا الخيار إدخال عنوان IPv6.

· الإصدار 4 — يتيح لك هذا الخيار إدخال عنوان IPv4.

ملاحظة: يتوفر زر الخيار IPv6 فقط في حالة تكوين عنوان IPv6 للمحول.

الخطوة 7. إذا أخترت الإصدار 6 كإصدار عنوان IP في الخطوة 6، ثم في حقل نوع عنوان IPv6، انقر فوق نوع عنوان IPv6. الخيارات المتاحة هي:

· إرتباط محلي — عنوان IPv6 الذي يحدد الأجهزة المضيفة فقط على إرتباط شبكة واحد.

· عمومي — عنوان IPv6 يمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 8. إذا أخترت Link Local كنوع عنوان IPv6، أختر الواجهة المناسبة في القائمة المنسدلة Link Local Interface.

الخطوة 9. في حقل عنوان IP لخادم DNS، أدخل عنوان IP الخاص بخادم DNS.

الخطوة 10. في حقل حالة خادم DNS، حدد خانة الاختيار Active لتنشيط خادم DNS.

الخطوة 11. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 12. (إختياري) لحذف إدخال في جدول خادم DNS، حدد خانة الاختيار الخاصة بالإدخال الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف.