الأهداف

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في عمليات المحول ووظائفه. يمكن توفير البرامج الثابتة التي تمت ترقيتها بشكل دوري، كما توفر ميزات أمان محسنة وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء أو ترقيات للأداء. خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) هو خادم يتم إستخدامه لنقل ملفات التكوين والتمهيد بين الأجهزة الموجودة على شبكة LAN تلقائيا.

توضح المقالة كيفية ترقية البرنامج الثابت على المحولات المدارة التي تتكون من 200 و 300 Series من خادم TFTP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

عنوان URL لتنزيل البرامج

- المبدّلات المُدارة 200 Series

- المبدّلات المُدارة 300 Series

ترقية/نسخ إحتياطي للبرامج الثابتة/اللغة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر إدارة > إدارة الملفات > ترقية/نسخ إحتياطي للبرامج الثابتة/اللغة. يتم فتح صفحة الترقية/النسخ الاحتياطي للبرامج الثابتة/اللغة:

الخطوة 2. انقر زر عبر راديو TFTP في حقل طريقة النقل.

الخطوة 3. انقر فوق زر ترقية الراديو في حقل حفظ إجراء.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع نوع الملف المرغوب في حقل نوع الملف.

- صورة البرنامج الثابت — ستتم ترقية البرنامج الثابت. البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في عمليات المحول ووظائفه. يعرف البرنامج الثابت أيضا بالصورة.

- رمز التمهيد — يجب ترقية رمز التمهيد. تتحكم كود التمهيد في بدء تشغيل النظام الأساسي وتشغيله.

- ملف اللغة — يجب ترقية ملف اللغة. ملف اللغة هو القاموس الذي يسمح بعرض النوافذ باللغة المحددة.

الخطوة 5. انقر زر الاختيار المتوافق مع الطريقة المطلوبة لتعريف خادم TFTP.

- حسب عنوان IP — حدد خادم TFTP بواسطة عنوان IP الخاص بخادم TFTP.

- بالاسم — حدد خادم TFTP بالاسم.

يدخل خطوة 6. (إختياري) إن ال TFTP نادل أن يكون عينت ب عنوان، التالي مجال.

- إصدار IP — انقر فوق زر الاختيار المطابق لنوع عنوان IP الخاص بخادم TFTP.

- نوع عنوان IPv6 — إذا كان إصدار IPv6، فانقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع نوع عنوان IPv6 المطلوب.

- Link Local — يحدد عنوان IPv6 الأجهزة المضيفة بشكل فريد على إرتباط شبكة واحد.

- عمومي — عنوان IPv6 هو نوع IPv6 عالمي للبث الأحادي يكون مرئيا ويمكن الوصول إليه من الشبكات الأخرى.

- الواجهة المحلية للإرتباط — إذا كان نوع عنوان IPv6 هو إرتباط محلي أختر واجهة إرتباط من القائمة المنسدلة للواجهة المحلية للارتباط.

الخطوة 7. دخلت ال TFTP نادل عنوان أو ال TFTP نادل إسم في ال TFTP نادل عنوان/إسم مجال.

الخطوة 8. أدخل اسم الملف في الحقل اسم الملف المصدر.

الخطوة 9. طقطقة يطبق. تظهر نافذة تحذير.

الخطوة 10. وانقر فوق OK. يظهر شريط تقدم لعدة دقائق.

الخطوة 11. بعد بضع دقائق، يختفي شريط التقدم. تظهر الإحصائيات وأي أخطاء من النقل. إذا نجح النقل، انقر فوق تم.

أعد تمهيد المحول

ملاحظة: لتطبيق إصدار البرنامج الثابت الذي تمت ترقيته، يجب إعادة تمهيد المحول. لا يلزم إعادة تمهيد المحول إذا كان الملف الذي تم تحديثه ملف لغة فقط.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة التمهيد. تظهر صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. (إختياري) تحقق من مسح ملف تكوين بدء التشغيل لحذف تكوين بدء التشغيل بمجرد إعادة تمهيد المحول. مع تمكين هذا الخيار، يقوم المحول بشكل أساسي بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لأنه سيتم حذف كل من تكوينات التشغيل والتشغيل عند إعادة التمهيد.

الخطوة 3. طقطقة reboot. تتم إعادة تمهيد المحول ويتم تطبيق البرنامج الثابت المحدث.