الهدف

يتم إستخدام تعيين المضيف لتعيين عنوان IP محدد لاسم مجال. مع تعيين المضيف، يبحث المفتاح أولا في الإدخالات في نظام اسم المجال (DNS) مع عنوان ساكن إستاتيكي يعين، أي يزيد الأداء الإجمالي من المفتاح. أيضا، باستخدام تخطيط المضيف، يمكنك تعيين جهاز معين على شبكتك إلى عنوان IP ساكن إستاتيكي لتسهيل العثور على هذا الجهاز لمختلف المستخدمين على شبكتك.

يشرح هذا المقال تكوين تخطيط المضيف على المحولات المدارة 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تكوين تعيين المضيف

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > نظام اسم المجال > تخطيط المضيف. تظهر صفحة تخطيط المضيف:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة تخطيط مضيف.

الخطوة 3. في حقل إصدار IP، انقر فوق إصدار IP للمضيف الذي تريد تعيينه. الخيارات المتاحة هي:

· الإصدار 6 — يسمح لك بإدخال عنوان IPv6. إذا أخترت هذا الخيار، تابع إلى الخطوة 4.

· الإصدار 4 — يسمح لك بإدخال عنوان IPv4. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

ملاحظة: لا يتوفر زر الخيار IPv6 إلا في حالة تكوين عنوان IPv6 في المحول.

الخطوة 4. إذا أخترت الإصدار 6 كإصدار عنوان IP في الخطوة 3، ثم في حقل نوع عنوان IPv6، انقر فوق نوع عنوان IPv6. الخيارات المتاحة هي:

· إرتباط محلي — عنوان IPv6 الذي يحدد الأجهزة المضيفة فقط على إرتباط شبكة واحد. إذا أخترت هذا الخيار، تابع إلى الخطوة 5.

· عمومي — عنوان IPv6 يمكن الوصول إليه من شبكات أخرى. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

الخطوة 5. إذا أخترت Link Local كنوع عنوان IPv6 في الخطوة 4، في القائمة المنسدلة Link Local Interface، أختر الواجهة المناسبة.

الخطوة 6. أدخل الاسم الذي يعرف المضيف المعين في حقل اسم المضيف.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP للمضيف الذي تم تعيينه في حقل عنوان IP.

ملاحظة: إذا أخترت IPv6 كإصدار عنوان IP، فيمكنك إضافة ما يصل إلى 4 عناوين IPv6.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 9. (إختياري) لحذف إدخال في جدول تخطيط المضيف، حدد خانة الاختيار الخاصة بالإدخال الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف.