الهدف

إيثرنت أخضر هي ميزة تقلل إستهلاك الطاقة في المحول. بهذه الطريقة، يكون المحول أكثر صداقة للبيئة، كما يتم خفض تكاليف تشغيل المحول.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إيثرنت أخضر على المحول المدار 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

تمكين شبكة إيثرنت صديقة البيئة العالمية

يشرح هذا القسم كيفية تمكين إيثرنت أخضر على جميع واجهات المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > الخصائص. يتم فتح صفحة الخصائص:

الخطوة 2. في حقل وضع اكتشاف الطاقة، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين وضع اكتشاف الطاقة على إرتباط غير نشط. للروابط غير النشطة، يغير هذا أسلوب هذا خطوة إلى أسلوب غير نشط، غير أن مع ذلك يحافظ على الحالة الإدارية للمنفذ إلى up.  تؤدي هذه العملية إلى خفض إستهلاك الطاقة للمحول.

الخطوة 3. في حقل المدى القصير، حدد خانة الاختيار enable لتمكين المدى القصير. تعمل هذه الميزة على توفير الطاقة على الكبلات قصيرة الطول. بعد تحليل طول الكبل، يتم ضبط إستخدام الطاقة.

ملاحظة: يعرض حقل توفير الطاقة الطاقة الموفرة مع تمكين الإيثرنت الأخضر.

ملاحظة: يعرض الحقل الطاقة التراكمية المحفوظة كمية الطاقة المحفوظة منذ آخر مرة تم فيها إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 4. (إختياري) في حقل أضواء LED للتقليل من إستهلاك الطاقة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين لتعطيل نشاط LED على واجهة.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

ملاحظة: بعد هذا التكوين، يتم قطع اتصال الشبكة مؤقتا.

إعدادات منفذ الإيثرنت الأخضر

يشرح هذا القسم كيفية تمكين/تعطيل الإيثرنت الأخضر على واجهة معينة.

ملاحظة: يجب إكمال تكوين الإيثرنت الأخضر العام بشكل صحيح قبل أن يكون لتكوين منفذ الإيثرنت الأخضر أي تأثير.

تكوين الواجهة الفردية

يشرح هذا القسم الفرعي كيفية تمكين/تعطيل الإيثرنت الأخضر على واجهة واحدة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > إعدادات المنفذ. تظهر صفحة إعدادات المنفذ:

الخطوة 2. طقطقت زر لاسلكي من القارن أنت تريد أن يشكل.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير. تظهر نافذة تحرير إعداد المنفذ.

الخطوة 4. (إختياري) في حقل اكتشاف الطاقة، حدد خانة الاختيار enable لتمكين هذه الميزة على المنفذ المحدد. تنقل هذه الميزة الارتباطات غير النشطة إلى الوضع غير النشط لتقليل إستهلاك الطاقة وتبقي الحالة الإدارية للمنفذ بحالة up.

الخطوة 5. (إختياري) في حقل المدى القصير، حدد خانة الاختيار enable لتمكين هذه الميزة على المنفذ المحدد. تحلل هذه الميزة طول الكبل وتطبق التقنيات المناسبة على الارتباط لخفض إستهلاك الطاقة.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك. يتم إجراء التغييرات على جدول إعداد المنفذ:

تطبيق تكوين واجهة على واجهات متعددة

يشرح هذا القسم الفرعي كيفية تطبيق تكوين واجهة واحدة على واجهات متعددة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > إعدادات المنفذ. تظهر صفحة إعدادات المنفذ.

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار الخاص بالقارن الذي ترغب في تطبيق التكوين الخاص به على واجهات متعددة.

الخطوة 3. انقر على نسخ الإعدادات. يظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 4. في الحقل المتوفر، أدخل الواجهات التي ترغب في تطبيق تكوين الواجهة التي تم النقر فوقها مسبقا عليها. يمكنك إدخال كل واجهة برقم أو اسم واجهة (على سبيل المثال: 1 أو 2 أو 3 أو GE1 أو GE2 أو GE8) أو يمكنك إدخال نطاق من الواجهات حسب الرقم أو الاسم (على سبيل المثال: 7-10 أو GE7-GE10).

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك. يتم عرض التغييرات في جدول إعداد المنفذ: