الأهداف

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) هو بروتوكول يستخدم لمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة البيانات. الغرض الأساسي من إستخدام بروتوكول SNTP هو توفير دقة الأحداث التي تحدث على الجهاز مثل syslogs. يشرح هذا المستند كيفية إضافة خادم SNTP على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

إضافة خادم SNTP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت > unicast ل SNTP. يتم فتح صفحة البث الأحادي ل SNTP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل البث الأحادي لعميل SNTP للتمكين.

الخطوة 3. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة لإضافة خادم SNTP للبث الأحادي. تظهر نافذة إضافة خادم SNTP.

الخطوة 5. انقر أحد أزرار تعريف الخادم التالية لتحديد الطريقة التي يتم من خلالها تعريف الخادم.

الخطوة 6. إذا كان بعنوان IP محددا، انقر زر الخيار إصدار IP المطلوب.

- حسب عنوان IP — يتم تعريف خادم SNTP بواسطة عنوان IP الخاص به.

- بالاسم — يتم تعريف خادم SNTP بالاسم من قائمة خوادم SNTP.

- يشير الإصدار 6 — إلى نوع عنوان IPv6.

- يشير الإصدار 4 — إلى نوع عنوان IPv4.

ملاحظة: لا تتوفر حقول IPv6 نظرا لعدم إعداد المحول لاستخدام IPv6. يمكن إستخدام المستند المعنون تكوين واجهة IPv6 على المحولات المدارة من السلسلة 200/300 كمرجع لإعداد المحول لاستخدام IPv6.

الخطوة 7. إذا تم إختيار نوع عنوان IP الإصدار 6، فانقر فوق نوع عنوان IPv6 المطلوب.

- Link Local — يشير إلى عنوان IPv6 الذي يحدد المضيف بشكل فريد على إرتباط شبكة واحد.

- عمومي — يشير إلى عنوان IPv6 هو بث أحادي عالمي يمكن رؤيته والوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 8. إذا تم إختيار نوع عنوان IPv6 المحلي للارتباط، فأختر الواجهة المحلية للارتباط من القائمة المنسدلة للواجهة المحلية للارتباط.

ملاحظة: إذا تم إختيار بواسطة عنوان IP في الخطوة 5، فأدخل عنوان IP الخاص بخادم SNTP في حقل عنوان IP لخادم SNTP. إذا تم إختيار حسب الاسم في الخطوة 5، فأختر اسم خادم SNTP من القائمة المنسدلة لخادم SNTP. إذا تم إختيار آخر من القائمة المنسدلة، فأدخل اسم خادم SNTP في الحقل المجاور.

الخطوة 11. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين فحص خادم SNTP للحصول على معلومات وقت النظام. يتم إستقصاء خوادم NTP المسجلة للاقتراع، ويتم تحديد الساعة من الخادم الذي يحتوي على أقل مستوى للمستوى الاستراتيجي.

الخطوة 12. (إختياري) لتمكين المصادقة، حدد المربع تمكين في حقل المصادقة.

الخطوة 13. في حالة تمكين المصادقة، حدد قيمة معرف المفتاح من القائمة المنسدلة لمعرف مفتاح المصادقة. يمكن إنشاء مفاتيح المصادقة على صفحة مصادقة SNTP.

الخطوة 14. انقر فوق تطبيق لإضافة خادم SNTP إلى جدول خادم SNTP للبث الأحادي.