الهدف

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) هو ملاءمة لبروتوكول وقت الشبكة (NTP) يتم إستخدامه لمزامنة ساعات الكمبيوتر على الإنترنت. من المهم أن يكون للأجهزة التي يتم توصيلها معا وقت متزامن حتى يمكنها أداء عمليات الوقت الفعلي بفعالية فيما بينها. للقيام بذلك، يجب إضافة خادم SNTP إلى المحول ويجب تكوين مفتاح مصادقة SNTP. يسمح مفتاح المصادقة للجهاز بمزامنة نفسه مع خادم SNTP.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة خادم SNTP، ارجع إلى المقالة إضافة خادم SNTP على المحولات المدارة 200/300 Series.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين مصادقة SNTP على المحولات المدارة 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

مصادقة SNTP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت > مصادقة SNTP. تظهر صفحة مصادقة SNTP:

الخطوة 2. تحقق من تمكين في حقل مصادقة SNTP لطلب مصادقة جلسة SNTP بين المحول وخادم SNTP.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 4. انقر على إضافة لإضافة مفتاح مصادقة. يظهر نافذة إضافة مصادقة SNTP.

الخطوة 5. أدخل الرقم الذي يتم إستخدامه لتعريف مفتاح مصادقة SNTP داخليا في حقل معرف مفتاح المصادقة.

الخطوة 6. انقر على زر الخيار الذي يماثل نوع المفتاح المرغوب في حقل مفتاح المصادقة. يجب أن يرسل خادم SNTP هذا المفتاح لكي يقوم المحول بالمزامنة معه.

· معرف من قبل المستخدم (مشفر) — أدخل المفتاح بتنسيق مشفر.

· معرف من قبل المستخدم (نص عادي) — أدخل المفتاح بتنسيق النص العادي.

الخطوة 7. تحقق من تمكين في حقل "المفتاح الموثوق به" للسماح للمحول بتلقي معلومات المزامنة من خادم SNTP فقط الذي يستخدم مفتاح المصادقة المعرف.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق. تم تكوين مفتاح مصادقة SNTP.