الهدف

تحدد مهلة جلسة العمل الخاملة الوقت الذي تبقى فيه جلسة العمل في وضع الخمول قبل إغلاق الجلسة. عند انتهاء مهلة الخمول، يتم تسجيل خروج المستخدم الحالي من الجهاز. تعد هذه القيم الخاملة مهمة لمنع الوصول غير المصرح به إلى جلسة عمل مفتوحة.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين قيم مهلة جلسة العمل الخاملة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 Series

·المحولات المدارة SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.7.18

تكوين مهلة جلسة العمل الخاملة

ملاحظة: إذا تم إختيار Never كخيار من أي من القوائم المنسدلة، فإن جلسة العمل المقابلة ستظل مفتوحة حتى يتم إغلاقها من قبل المستخدم.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > مهلة جلسة العمل الخاملة. تظهر صفحة مهلة جلسة العمل الخاملة:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل HTTP، أختر قيمة المهلة في دقائق لجلسة HTTP. إذا ظل المستعرض خاملا لأكثر من قيمة المهلة المحددة، فإن المحول يغلق الجلسة.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل HTTPS، أختر قيمة المهلة في دقائق لجلسة عمل HTTPS. إذا ظل المستعرض خاملا لأكثر من قيمة المهلة المحددة، فإن المحول يغلق الجلسة.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل وحدة التحكم، أختر قيمة المهلة في دقائق لجلسة عمل وحدة التحكم. إذا ظلت جلسة عمل وحدة التحكم خاملة لأكثر من قيمة المهلة المحددة، سيقوم المحول بإغلاق الجلسة.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل برنامج Telnet، أختر قيمة المهلة في دقائق لجلسة عمل برنامج Telnet. جلسة عمل برنامج Telnet هي اتصال عن بعد بشبكة معينة. إذا ظلت جلسة عمل برنامج Telnet خاملة لأكثر من قيمة المهلة المحددة، فإن المحول يغلق الجلسة.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل SSH (طبقة الأمان)، أختر قيمة المهلة في دقائق لجلسة SSH. جلسة SSH هي اتصال عن بعد بشبكة معينة ولكنها، على عكس برنامج Telnet، توفر التشفير. إذا ظلت جلسة SSH خاملة لأكثر من قيمة المهلة المحددة، سيقوم المحول بإغلاق الجلسة.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.