الهدف

تتيح لك المحولات المدارة فئة 200/300 إمكانية توصيل جهاز إرسال/إستقبال SFP (صغير الحجم قابل للتوصيل) في الوحدات الضوئية الخاصة به لتوصيل كبلات الألياف الضوئية. بمجرد توصيل جهاز الإرسال والاستقبال وكابل الألياف الضوئية بشكل صحيح في الوحدة الضوئية للمحول، توفر لك صفحة حالة الوحدة النمطية الضوئية المعلومات الحالية للاتصال البصري، والتي تساعدك على إدارة هذا الاتصال. أيضا، في حالة حدوث فشل، يمكنك أستكشاف أخطاء هذا الاتصال وإصلاحها باستخدام معلومات حالة الوحدة النمطية الضوئية.

الهدف من هذه المادة هو شرح المعلومات المقدمة عن حالة الوحدة الضوئية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

· الإصدار v1.3.0.62

عرض حالة الوحدة النمطية الضوئية

يوضح هذا القسم كيفية الوصول إلى صفحة حالة الوحدة النمطية الضوئية، ويشرح المعلومات المختلفة المقدمة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > Diagnostics (تشخيصات) > حالة الوحدة الضوئية. تظهر صفحة حالة الوحدة النمطية الضوئية:

يتم عرض المعلومات التالية في جدول حالة الوحدة النمطية الضوئية:

· منفذ — يعرض رقم المنفذ الذي يتم توصيل جهاز الإرسال والاستقبال SFP به حاليا.

· درجة الحرارة — يعرض درجة الحرارة المئوية التي يعمل بها جهاز الإرسال والاستقبال.

· الجهد الكهربي — يعرض الجهد الكهربائي الذي يعمل به جهاز الإرسال والاستقبال.

· الحالي — يعرض مقدار التيار المستهلك من قبل SFP.

· طاقة الإخراج — يعرض كمية الطاقة الضوئية المرسلة.

· طاقة الإدخال — يعرض كمية الطاقة الضوئية المستلمة.

· خطأ جهاز الإرسال — يعرض فقدان الإشارة الذي تم الإبلاغ عنه بواسطة جهاز الإرسال/الاستقبال عن بعد. يمكن أن تكون قيم هذا الحقل صحيحة (تم فقد إحدى الإشارات) أو خاطئة (لم يتم فقد أية إشارة) أو لا توجد إشارة (N/S).

· فقدان الإشارة — يعرض فقدان الإشارة الذي تم الإبلاغ عنه بواسطة SFP المحلي. يمكن أن تكون قيم هذا الحقل صحيحة (تم فقد إحدى الإشارات) أو خاطئة (لم يتم فقد أية إشارة).

· جاهزة للبيانات — يعرض ما إذا كان SFP قيد التشغيل أم لا. يمكن أن تكون قيم هذا الحقل صحيحة (عملياتية) أو خاطئة (غير عملياتية).