الهدف

يعد إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بمثابة أداة تشخيصية تدرس مدى إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU). قد يؤدي الاستخدام المفرط لوحدة المعالجة المركزية (CPU) إلى أوقات إستجابة أبطأ من المحول لديك.

يشرح هذا المستند كيفية إستخدام إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) على المحولات المدارة طراز 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- v1.3.0.62

تمكين إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وعرضه

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > Diagnostics (تشخيصات) > إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU). تظهر صفحة إستخدام وحدة المعالجة المركزية:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لتحرير معلومات إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

الخطوة 3. انقر فوق زر انتقاء في حقل معدل التحديث. معدل التحديث هو الوقت (بالثواني) الذي يمر قبل تحديث إحصائيات وحدة المعالجة المركزية. يتم إنشاء نموذج جديد لكل فترة زمنية.

ملاحظة: يعرض حقل معدل إدخال وحدة المعالجة المركزية معدل إطارات الإدخال إلى وحدة المعالجة المركزية في الثانية.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لتطبيق معدل التحديث الجديد وبدء إستخدام نموذج وحدة المعالجة المركزية (CPU). يتم عرض إستخدام وحدة المعالجة المركزية في رسم بياني حيث يمثل المحور ص النسبة المئوية للاستخدام ويمثل المحور س رقم العينة.