الهدف

تكوين وقت النظام له أهمية كبيرة في الشبكة. ويرجع هذا إلى سببين رئيسيين. أولا، الشبكة المتزامنة، أي الشبكة التي تتضمن جميع أجهزتها في نفس الوقت، تقلل التشويش عندما تتم مشاركة الملفات عبر الشبكة، في حالة تعديل الملفات وإنشاء وقت جديد لذلك التعديل. ثانيا، في حالة أختراق أمان، أو لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها، تعد ملفات السجل أمرا مهما للاطلاع على النشاط الذي كان لدى الشبكة، فالمعلومات المتعلقة بملفات السجل تكون أكثر دقة، كما يمكن أن تساعد على حل إحدى المشاكل بشكل أفضل. توضح هذه المقالة كيفية تكوين وقت النظام على المحولات المدارة طراز 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

تكوين وقت النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت > وقت النظام. يتم فتح صفحة وقت النظام:

الخطوة 2. تحت إعدادات مصدر الساعة، حدد خانة الاختيار مصدر الساعة الرئيسي (خوادم SNTP) بحيث يوفر خادم SNTP الوقت. إذا أخترت هذا الخيار، فيجب عليك إعداد SNTP. راجع المقالة إضافة خادم SNTP على المحولات المدارة فئة 200 و 300 للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 3. (إختياري) لاستخدام مصدر ساعة بديل، حدد خانة الاختيار مصدر ساعة بديل (PC عبر جلسة HTTP/HTTPS النشطة) حتى يقوم الكمبيوتر المرفق بالمحول بتكوين الوقت عبر HTTP.

الخطوة 4. إذا لم يتم تكوين أي خادم SNTP، فيجب تكوين الوقت يدويا. تحت الإعدادات اليدوية، في حقل التاريخ، أدخل التاريخ في شكل YYYY-MMM-DD. على سبيل المثال، 2012-29 تشرين الأول/أكتوبر.

الخطوة 5. في حقل الوقت المحلي، أدخل الوقت الفعلي لموقعك في الصيغة hh:mm:ss. على سبيل المثال، 12:20:38.

الخطوة 6. ضمن إعدادات المنطقة الزمنية، في منطقة "الحصول على الوقت" من DHCP، حدد خانة الاختيار enable بحيث يوفر خادم DHCP المناطق الزمنية. إن يفعل أنت هذا، أنت ينبغي تأكدت ثبتت عنوان إلى حركي على المفتاح. راجع تكوين DHCP للمقالة على المحولات المدارة 200/300 Series للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 7. في حال عدم تمكين خادم DHCP، أختر المنطقة الزمنية المناسبة في القائمة المنسدلة إزاحة المنطقة الزمنية اليدوية.

الخطوة 7. (إختياري) تحت إعدادات التوفير في ضوء النهار، في حقل التوفير في ضوء النهار، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين التوقيت الصيفي.

الخطوة 8. إذا تم تمكين معدلات التوفير في ضوء النهار، فأدخل الوقت بالدقائق الخاصة بالإزاحة في حقل "تعيين الوقت". إزاحة الوقت هي الوقت المضاف/المستخرج الذي يتم تطبيقه على الوقت الحالي عند حدوث حفظ في ضوء النهار.

الخطوة 9. إذا تم تمكين التوفير في ضوء النهار، في حقل نوع التوفير في ضوء النهار، انقر فوق أحد العناصر التالية:

- يحدد التوقيت الصيفي حسب مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية.

- يوروبية — يحدد التوقيت الصيفي وفقا للمواصفات الأوروبية.

- بلدكم، إذا لم يكن الولايات المتحدة الأمريكية أي من الدول الأوروبية، يمكنكم تحديد التوقيت الصيفي حسب التواريخ. أدخل المعلومات التالية:

- من: أدخل التاريخ في شكل YYYY-MMM-DD والوقت في شكل HH:MM عند بدء التوقيت الصيفي، كل في مجاله.

- إلى: إدخال التاريخ في شكل YYYY-MMM-DD والوقت في شكل HH:MM عند انتهاء وقت التوفير في ضوء النهار، كل في مجاله.

- متكرر — إذا حدث التوقيت الصيفي في نفس التواريخ كل عام. أدخل المعلومات التالية:

- من: أختر اليوم والأسبوع والشهر الخاص بكل قائمة المنسدلة لليوم والأسبوع والشهر لكل قائمة. ثم في حقل الوقت، أدخل الوقت في شكل HH:MM. هذا هو التاريخ والوقت المحدد الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي كل سنة

- إختيار اليوم والأسبوع والشهر الخاص بكل قائمة منسدلة خاصة بها في اليوم والأسبوع والشهر. ثم في حقل الوقت، أدخل الوقت في شكل HH:MM. هذا هو التاريخ والوقت المحدد الذي ينتهي فيه التوقيت الصيفي كل سنة.

الخطوة 10. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.