الأهداف

كمسؤول للشبكة، من الممارسات الجيدة التحقق من سلوك الواجهات على محول ما. تعد الصيانة الجيدة أمرا أساسيا في أداء الشبكة. مع المحولات المرتبطة من السلسلة 200/300، يمكنك التحقق من عدد الحزم التي يتم إرسالها من خلال واجهة وفي أي نموذج.علاوة على ذلك، إذا كانت الواجهة بها مشاكل، فيمكنك إجراء إختبار تشخيصي على الكبل الذي يتم توصيله على تلك الواجهة لرؤية حالتها. مع توفر هذه المعلومات، يمكنك إتخاذ قرارات أفضل عندما يتعلق الأمر باستكشاف أخطاء الواجهة وإصلاحها. يشرح هذا المقال كيفية التحقق من إحصائيات واجهة وكذلك كيفية إجراء إختبار نحاسي على واجهة على المحولات المدارة فئة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

إحصائيات الواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > الواجهة. يتم فتح صفحة الواجهة:

الخطوة 2. في حقل الواجهة، انقر فوق أي مما يلي:

الخطوة 3. في حقل "معدل التحديث"، انقر فوق أحد الأمور التالية:

الحزم الجيدة هي تماما نفسها التي يرسلها المستخدم ولا يتم فقد أي بيانات ولا يوجد خطأ في البيانات، ولكن الحزم السيئة تحتوي على أخطاء والمعلومات المرسلة والمستلمة غير دقيقة كما هو الحال دائما. يوضح قسم إحصائيات الاستلام المعلومات التالية:

يوضح قسم إحصائيات الإرسال المعلومات التالية:

- ميناء — لتحليل ميناء. أختر من القائمة المنسدلة المنفذ الذي ترغب في تحليله.

- مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) — لتحليل مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). أختر من القائمة المنسدلة "التأخير" الذي ترغب في تحليله. وتجمع مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الواجهات الفردية في إرتباط منطقي واحد، مما يوفر نطاقا تردديا عريضا مجمعا لما يصل إلى ثمانية إرتباطات مادية

- لا تحديث — معلومات حول الواجهة التي لن يتم تحديثها بمعلومات جديدة.

- 15 ثانية — يتم تحديث المعلومات حول الواجهة كل 15 ثانية.

- 30 ثانية — يتم تحديث المعلومات حول الواجهة كل 30 ثانية.

- 60 ثانية — يتم تحديث المعلومات المتعلقة بالواجهات كل 60 ثانية

- إجمالي وحدات البايت (الأنظمة الثمانية) — يعرض عدد الأنظمة الثمانية التي تم تلقيها، والتي تتضمن عدد الحزم غير الصحيحة وعقود ثمانية FCS (مجموع التحقق المتكرر). يتحقق FCS من صحة إطار.

- حزم البث الأحادي — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الأحادي الجيدة التي يتم استقبالها. البث الأحادي هو اتصال واحد إلى واحد بين إثنين من المستخدمين.

- حزم البث المتعدد — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث المتعدد الجيدة التي تم تلقيها. البث المتعدد هو اتصال واحد إلى عدة مستخدمين بين مستخدم واحد ومستخدم واحد أو أكثر.

- حزم البث — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الجيدة التي يتم استقبالها. البث هو اتصال بين واحد لجميع الأعضاء الذين ينتمون إلى مقطع شبكة.

- الحزم التي تحتوي على أخطاء — يعرض المعلومات حول عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء تم تلقيها. يمكن أن تكون هذه الحزم unicast، multicast، أو إذاعة أن أثناء البث تعرض للتلف أو الإسقاط.

- إجمالي وحدات البايت (الأنظمة الثمانية) — يعرض عدد الأنظمة الثمانية التي تم إرسالها، والتي تتضمن عدد الحزم غير صحيحة وعقود ثمانية FCS (مجموع التحقق المتكرر).

- حزم البث الأحادي — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الأحادي الجيدة التي يتم إرسالها.

- حزم البث المتعدد — يعرض المعلومات حول عدد حزم البث المتعدد الجيدة التي تم إرسالها.

- حزم البث —يعرض المعلومات حول عدد حزم البث الجيدة التي يتم إرسالها.

الخطوة 4. (إختياري) لمسح جميع العدادات الخاصة بالأجهزة المعروضة، انقر الواجهة مسح عدادات الواجهة.

الخطوة 5. (إختياري) لمسح جميع العدادات الخاصة بجميع الواجهات، انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهات .

إختبار النحاس

الخطوة 1 سجل الدخول إلى أداة التكوين المساعدة واختر إدارة > تشخيصات > إختبار النحاس. تظهر صفحة إختبار النحاس:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة "منفذ"، أختر المنفذ الذي تريد إجراء الاختبار النحاسي عليه.

الخطوة 3. انقر على إختبار النحاس. تظهر نافذة تحذير.

الخطوة 4. وانقر فوق OK.

يظهر قسم نتائج الاختبار المعلومات التالية حول الاختبار الذي تم إجراؤه:

- آخر تحديث — يعرض تاريخ ووقت آخر إختبار للمنفذ.

- نتائج الاختبار — يعرض نتائج الاتصال الذي تم إختباره. وفيما يلي النتائج المحتملة:

- حسنا — نجح الكبل في إختبار النحاس.

- لا يوجد كبل — لا يوجد كبل متصل بالمنفذ.

- كابل مفتوح — يكون الكبل موصلا على جانب واحد فقط من الاتصال.

- كابل قصير - حدث دارة قصيرة أثناء الاختبار.

- نتيجة إختبار غير معروفة — حدث خطأ عام.

- المسافة إلى خطأ — يعرض أين على طول التوصيل تم اكتشاف خطأ.

- حالة المنفذ التشغيلية — يعرض ما إذا كان المنفذ أعلى أو أسفل.