الأهداف

يقوم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بإنشاء مسار فريد بين نقاط النهاية المختلفة في شبكة ما لتجنب حلقات التكرار. يقع شبكة أنشوطة عندما هناك يتعدد ممر بين المصدر والوجهة. تخلق الحلقة عدم التناسق ويمكن أن تبطئ الشبكة. يضمن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) أن الشبكة خالية من التكرار. يمكنك إنشاء تكوين مخصص لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على واجهة معينة لأغراض الأمان. توفر المحولات المدارة فئة 200/300 ميزات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المختلفة التي يمكنك إستخدامها لإضافة مزيد من الأمان إلى شبكتك.

توضح هذه المقالة كيفية تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) وميزاته على واجهة معينة على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

إعداد واجهة STP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). تظهر صفحة إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP):

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لعرض قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) على الواجهة.

الخطوة 4. طقطقت زر انتقاء من الميناء أو متأخر أنت تريد أن يعدل وطقطقة يحرر. تظهر نافذة إعداد تحرير واجهة STP.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق زر الراديو الذي يماثل الواجهة المطلوبة في حقل الواجهة.

- المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ"، أختر المنفذ المراد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

- مجموعة تجميع الارتباطات — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 6. تحقق من تمكين في حقل STP لتمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الواجهة.

الخطوة 7. انقر زر الانتقاء الذي يماثل الاستخدام المرغوب للارتباط السريع في حقل منفذ الحافة. يتم إستخدام الارتباط السريع لتعيين منفذ تلقائيا إلى حالة إعادة التوجيه عند تشغيل إرتباط المنفذ. يحسن الارتباط السريع تقارب بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

- مكن — مكن الربط السريع فورا.

- تلقائي — يمكن الربط السريع بعد بضع ثوان من تنشيط الواجهة. وهذا يسمح ل STP بحل حلقات التكرار قبل تمكين الارتباط السريع.

- تعطيل — تعطيل الارتباط السريع.

الخطوة 8. تحقق من تمكين في حقل "حماية الجذر" لتمكين "حماية الجذر" على الواجهة. يوفر هذا الخيار طريقة لفرض وضع الجسر الرئيسي في الشبكة. يستخدم واقي الجذر لمنع جهاز متصل جديد من الاستيلاء على نفسه كجسر رئيسي.

الخطوة 9. تدقيق يمكن في ال BPDU حارس مجال أن يمكن جسر بروتوكول معطيات وحدة (BPDU) حارس على القارن. يسمح حماية وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) للمستخدم بفرض حدود مجال بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المنفذ وإبقاء المخطط النشط متوقعا. ولا يمكن أن تؤثر الأجهزة المتصلة بمنفذ ما لديه وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الممكنة على مخطط STP. عندما يستلم المفتاح BPDU على الميناء مع BPDU حارس يمكن، الميناء معأق و SNMP مصيدة خلقت.

الخطوة 10. انقر زر الانتقاء الذي يتوافق مع الخيار المرغوب في حقل معالجة BPDU. وهذا يحدد كيفية إدارة حزم BPDU عند تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المنفذ. يتم إستخدام وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) لإرسال معلومات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

الخطوة 11. انقر فوق زر الاختيار المرادف لتكلفة المسار المطلوبة في حقل تكلفة المسار. تكلفة المسار هي التكلفة من المنفذ إلى المنفذ الجذري. يستخدم بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هذه القيمة لضمان مخطط حر للحلقة. الخيارات المتوفرة لتكلفة المسار هي:

- أستخدم إعدادات عامة — يستخدم الإعدادات المعرفة في

- صفحة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة.

- التصفية — تصفية حزم BPDU عندما يتم تعطيل STP على الواجهة.

- يفيض — يعيد توجيه حزم BPDU إلى جميع الواجهات عند تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على الواجهة.

- أستخدم الافتراضي — أستخدم التكلفة الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.

- معرف من قبل المستخدم — أدخل قيمة لتكلفة المسار في الحقل المعرف من قبل المستخدم.

الخطوة 12. من القائمة المنسدلة أولوية، أختر قيمة أولوية الواجهة. تحدد قيمة الأولوية خيار المنفذ عندما يحتوي الجسر على منفذين متصلين في حلقة. كلما انخفضت القيمة، زادت الأولوية التي يتمتع بها المنفذ على الجسر.

تعرض هذه الحقول إحصائيات الواجهة:

- دولة المنفذ — الحالة الحالية للمنفذ المحدد.

- معطل — STP معطل على المنفذ. يرسل الميناء حركة مرور ويتعلم عناوين MAC.

- الحظر — المنفذ محظور. الميناء يستطيع لا يرسل حركة مرور أو يعلم ماك عنوان. يمكن للمنفذ إعادة توجيه بيانات BPDU.

- الإصغاء — لا يمكن للمنفذ إعادة توجيه حركة المرور ولا يمكنه تعلم عناوين MAC.

- يعلم — لا يمكن للمنفذ إعادة توجيه حركة المرور ولكن يمكنه تعلم عناوين MAC جديدة.

- إعادة التوجيه — يمكن أن يقوم المنفذ بإعادة توجيه حركة مرور البيانات ويستطيع تعلم عناوين MAC الجديدة.

- معرف الجسر المعين — أولوية الجسر وعنوان MAC الخاص بالجسر المعين.

- معرف المنفذ المعين — الأولوية والواجهة الخاصة بالمنفذ المحدد.

- التكلفة المعينة — تكلفة المنفذ الذي يعد جزءا من مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يكون من غير المحتمل حظر المنافذ ذات التكاليف المنخفضة إذا اكتشف بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) حلقات التكرار.

- عمليات انتقال للأمام — عدد المرات التي تغير فيها المنفذ من حالة الحظر إلى حالة إعادة التوجيه.

- السرعة — سرعة المنفذ.

- التأخير — التأخير الذي ينتمي إليه المنفذ. ستتجاوز إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) إعدادات المنفذ.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق.

توضح الصورة أدناه التغييرات التي تم إجراؤها بعد التكوين.

ملاحظة: لتطبيق تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) من منفذ واحد على منافذ متعددة، ارجع إلى القسم تطبيق تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منافذ متعددة.

تطبيق تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منافذ متعددة

يشرح هذا القسم كيفية تطبيق تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) من منفذ واحد على منافذ متعددة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). تظهر صفحة إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP):

الخطوة 2. طقطقت ال لاسلكي من الميناء أي أنت تريد أن يطبق تشكيله إلى يتعدد ميناء.

الخطوة 3. انقر على نسخ الإعدادات. يظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 4. في الحقل "إلى"، أدخل نطاق المنافذ التي سيكون لها تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) نفسه للمنفذ الذي إخترته في الخطوة 2. أنت يستطيع استعملت الميناء رقم أو الإسم من الميناء كمدخل. يمكنك إدخال كل منفذ مفصول بفاصلة مثل 1 أو 3 أو 5 أو GE1 أو GE3 أو GE5 أو يمكنك إدخال نطاق من المنافذ مثل 1-5 أو GE1-GE5.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

توضح الصورة أدناه تطبيق تكوين أمان أحادي المنفذ على منافذ متعددة.