الهدف

يمكن تصنيف كل واجهة على محول ما كأحد الأوضاع المتعددة. تخدم هذه الأوضاع المختلفة أغراض مختلفة ضمن شبكة VLAN ويمكن تكوينها في صفحة إعدادات الواجهة. ما إن يشكل إلى أسلوب، قارن يستطيع بعد ذلك كنت أضفت كعضو من VLAN. يشرح هذا المقال كيفية إدارة إمكانيات شبكة VLAN للواجهات على المحولات المدارة من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

ميناء VLAN تشكيل

تكوين إعدادات الواجهة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة ثم انقر فوق انتقال.

- ميناء — ميناء طبيعي وحيد على المفتاح.

- LAG — مجموعة من المنافذ تستخدم لزيادة موثوقية الارتباط.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار للمنفذ/مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوب وانقر فوق تحرير. تظهر نافذة إعداد تحرير الواجهة.

الخطوة 4. طقطقت ال لاسلكي زر أن يماثل إلى ال VLAN أسلوب ب المرغوب في القارن VLAN أسلوب مجال.

- عام — يستطيع كنت عضو ذو علامات تمييز أو untagged من يتعدد VLANs.

- منفذ — عضو بدون علامات تمييز لشبكة VLAN واحدة فقط. إذا أخترت هذا، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

- خط الاتصال — يمكن أن يكون عضو بعلامات تمييز من VLANs متعددة. يستطيع فقط كنت عضو untagged في على الأكثر VLAN واحد.

- العميل — يضع الواجهة في وضع QinQ الذي يسمح لك باستخدام ترتيبات شبكة VLAN الخاصة بك. إذا أخترت عميل، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 5. دخلت ال VLAN إداري في الإدارة PVID مجال. هذا هو شبكة VLAN التي يتم تصنيف الإطارات غير المميزة عليها على هيئة.

ملاحظة: تتاح الخطوات 6 و 7 فقط إذا كان وضع شبكة VLAN للواجهة عاما.

الخطوة 6. انقر زر الاختيار الذي يحدد كيفية معالجة الإطارات الواردة في حقل نوع الإطار.

- السماح للجميع — تتم معالجة جميع الإطارات بواسطة المحول.

- السماح بإطارات ذات علامات تمييز فقط — تتم معالجة الإطارات ذات علامات التمييز فقط من قبل المحول، ويتم تجاهل كل الإطارات الأخرى.

- السماح بدون علامات تمييز فقط — فقط الإطارات غير المميزة تتم معالجتها بواسطة المحول، كل الإطارات الأخرى يتم تجاهلها.

الخطوة 7. فحصت المدخل ييصفي صندوق أن يتجاهل كل إطار أن يصل على القارن أن ينتسب إلى VLAN أن القارن ليس عضو في.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لحفظ تغييراتك ثم انقر فوق إغلاق للخروج من إطار إعداد تحرير الواجهة.

عينت VLAN إلى ميناء

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة شبكة VLAN> عضوية المنفذ VLAN. تظهر صفحة عضوية المنفذ VLAN:

الخطوة 2. طقطقت ال لاسلكي من الميناء أنت تريد أن يضيف إلى ال VLAN.

الخطوة 3. طقطقة يتلاقى VLAN. تظهر نافذة الانضمام إلى شبكة VLAN.

الخطوة 4. في قائمة تحديد شبكات VLAN، أختر أحد شبكات VLAN المتاحة.

الخطوة 5. انقر فوق الزر إضافة لإضافة شبكة VLAN المختارة إلى المنفذ.

الخطوة 6. في حقل التمييز، أختر واحد مما يلي:

- ممنوع — لا يسمح للواجهة بالانضمام إلى شبكة VLAN. سيتم تخصيص الواجهة لشبكة VLAN الداخلية 4095.

- استثنيت — القارن ليس عضو من ال VLAN غير أن يستطيع ساهمت من خلال GVRP.

- مميز — القارن يتلاقى ال VLAN كعضو بعلامات تمييز. يقوم الأعضاء ذو علامات التمييز بإرفاق علامة تمييز شبكة VLAN بكل إطار يرسلونه.

- untagged — يتلاقى القارن مع ال VLAN كعضو untagged.  لا يقوم الأعضاء الذين ليس لهم علامات تمييز بإرفاق علامة تمييز VLAN بالإطارات.

- Multicast TV VLAN — سيتم إستخدام الواجهة لأغراض التلفزيون الرقمي من خلال إستخدام IP للبث المتعدد.

- PVID — يصبح PVID الخاص بالواجهة هو VID الخاص بشبكة VLAN.

ملاحظة: لا تتوفر جميع خيارات وضع علامات التمييز لجميع أوضاع الواجهة.

الخطوة 7. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.