الهدف

VLAN مدخل حد معدل يسمح أنت قيدت الحركة مرور على VLAN خاص. يمكنك تطبيق حدود لكل شبكة VLAN داخل شبكتك لزيادة الأداء الإجمالي. يشرح هذا المقال كيفية تكوين حد معدل دخول شبكة VLAN على المحولات المدارة 200/300 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

- v1.2.7٫76

تكوين حدود معدل شبكة VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة>عام>حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN. تظهر صفحة حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة (Add). تظهر نافذة إضافة حد معدل VLAN:

الخطوة 3. في القائمة المنسدلة معرف شبكة VLAN، أختر شبكة VLAN التي تريد تكوين حدود المعدل لها.

الخطوة 4. في حقل معدل المعلومات الملتزم به (CIR)، أدخل متوسط الحد الأقصى لمبلغ البيانات التي يمكن لشبكة VLAN قبولها. عادة ما يتم تحديد هذا الرقم بواسطة مزود خدمة الإنترنت (ISP).

الخطوة 5. في حقل حجم الاندفاع الملتزم (CBS)، أدخل الحد الأقصى لحجم الاندفاع للبيانات التي يمكن إرسالها من شبكة VLAN في فترة زمنية معينة. يمكن إرسال هذه الكمية من البيانات حتى إذا تجاوزت النطاق الترددي المتاح.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

الخطوة 7. (إختياري) لتحرير معدلات CIR و CBS لشبكة VLAN، انقر زر الخيار الخاص بالإدخال الذي تريد تحريره وانقر فوق تحرير.

الخطوة 8. (إختياري) لحذف إدخال حد معدل الدخول إلى شبكة VLAN، انقر زر الخيار الخاص بالإدخال الذي تريد حذفه وانقر فوق حذف.