الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول لمعيار الإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة على شبكات IP. يتم إستخدام رسائل SNMP لفحص المعلومات المتعلقة بالكائنات التي تتم إدارتها والإبلاغ عنها. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين الكائنات المتاحة في مساحة اسم هرمية أو مهيكلة على شجرة تحتوي على معرفات الكائنات (OIDs). يعرف OID المعلومات الموجودة في هيكل قاعدة معلومات الإدارة التي يمكن قراءتها أو تعيينها عبر SNMP.

طرق عرض SNMP هي مجموعة فرعية من كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يمكن تعيينها إلى مجموعة وصول SNMP للتحكم في امتيازات الكتابة والقراءة والإشعار الخاصة بمستخدمي SNMP حول معلومات كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB). طريقة العرض هي تسمية معرفة من قبل المستخدم لمجموعة من أشجار MIB الفرعية. يتم تعريف كل معرف شجرة فرعية بواسطة معرف فئة المورد (OID) الخاص بجذر الأشجار الفرعية ذات الصلة. يمكن إستخدام أسماء معروفة لتحديد جذر الشجرة الفرعية المطلوبة أو يمكن إدخال معرف فريد (OID).

تقدم هذه المقالة قائمة بمعرفات كائن النموذج لجميع محولات Cisco Small Business.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx200 Series

- Sx220 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.1.1.2 — SX220

- 1.4.7.05 — SX200، SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

معرفات نموذج محولات Cisco Small Business

فيما يلي معرفات الأجهزة الأصلية (OIDs) لمحولات Cisco Small Business Switches.

- Sx200 Series

- Sx220 Series

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

ملاحظة: يتم وضع معرفات الكائنات الخاصة ضمن: enterprise(1).cisco(9).otherEnterprise(6).ciscoSB(1).switch001(101).

المحولات من السلسلة Sx200

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SG200-18

16 منفذ GE + منفذين مجمعين GE للأغراض الخاصة

9.6.1.88.18.1

SG200-26

24 منفذ GE + منفذين مجمعين للأغراض الخاصة من GE

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

24 منفذ GE + منفذين مجمعين للأغراض الخاصة من GE

9.6.1.88.26.2

SG200-50

48 منفذ GE + منفذين مجمعين للأغراض الخاصة GE

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

48 منفذ GE + منفذين مجمعين للأغراض الخاصة GE

9.6.1.88.50.2

SF200-24

24 منفذ FE + منفذين مجمعين GE للأغراض الخاصة

9.6.1.87.24.1

SF200-24P

24 منفذ FE + منفذين مجمعين GE للأغراض الخاصة

9.6.1.87.24.2

SF200-48

48 منفذ FE + منفذين مجمعين GE للأغراض الخاصة

9.6.1.87.48.1

SF200-48P

FE1-FE48 و GE1-GE4. 48 منفذ FE + منفذين مجمعين للأغراض الخاصة عبر شبكة إيثرنت

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

محول جيجابت الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 10 منافذ

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP

المحول 24-Port 10/100 PoE Smart Switch

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

محول جيجابت الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 26 منفذا

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

محول جيجابت الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 50 منفذا Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.88.50.3

المحولات من السلسلة Sx220

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SF220-24

محول 10 100 الذكي Plus ذو ال 24 منفذا SF220-24 24-Port 10 100 Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P

محول 10 الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 24 منفذا SF220-24P 24-Port 10 100 PoE Smart Plus

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48

محول 10 الذكي Plus ذو ال 48 منفذا SF220-48 100 Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P

محول 10 الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 48 منفذا SF220-48P 48-Port 10 100 PoE Smart Plus

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

محول جيجابت الذكي Plus ذو ال 26 منفذا SG220-26 26-Port Gigabit Smart Plus

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

محول جيجابت الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 26 منفذا SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

محول جيجابت الذكي Plus ذو ال 50 منفذا SG220-50 50-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

محول جيجابت الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 50 منفذا SG220-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

محول جيجابت الذكي Plus ذو ال 28 منفذا SG220-28 28-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

محول جيجابت الذكي بتقنية الطاقة عبر الإيثرنت بعدد 28 منفذا SG220-28MP 28-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

محول جيجابت الذكي Plus ذو ال 52 منفذا SG220-52 52-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

المحولات من السلسلة Sx250

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SF250-48

المحول SF250-48 48-Port 10/100 Smart

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

المحول SF250-48HP 48-Port 10/100 PoE Smart

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

المحول SG250-10P 8-Port Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.97.10.5

SG250-26

المحول SG250-26 26-Port Gigabit Smart

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

المحول SG250-26HP 26-Port Gigabit PoE Smart

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

المحول SG250-26P 26-Port Gigabit PoE Smart

9.6.1.97.26.5

سلسلة مبدلات Sx300

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SG300-10

8 منافذ GE ومنفذا مجموعة للأغراض الخاصة (GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

8 منافذ GE ومنفذا مجموعة للأغراض الخاصة (GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

8 منافذ GE ومنفذا مجموعة للأغراض الخاصة (GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

16 منفذ GE و 4 منافذ مخصصة الغرض - وصلتان ومنفذان مجمعان

9.6.1.83.20.1

SG300-28

24 منفذ GE و 4 منافذ للأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذان مجمعان

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

24 منفذ GE و 4 منافذ للأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذان مجمعان.

9.6.1.83.28.2

SG300-52

48 منفذ GE و 4 منافذ للأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذان مجمعان

9.6.1.83.52.1

SF300-08

8 منافذ FE.

9.6.1.82.08.4

SF302-08

8 منافذ FE بالإضافة إلى منفذي GE

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

8 منافذ FE بالإضافة إلى منفذي GE

9.6.1.82.08.3

SF302-08P

8 منافذ FE بالإضافة إلى منفذي GE

9.6.1.82.08.2

SF300-24

24 منفذ FE بالإضافة إلى 4 منافذ GE ذات الأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذي مجموعة.

9.6.1.82.24.1

SF300-24P

24 منفذ FE بالإضافة إلى 4 منافذ GE ذات الأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذي مجموعة.

9.6.1.82.24.2

SF300-48

48 منفذ FE بالإضافة إلى 4 منافذ GE ذات الأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذي مجموعة

9.6.1.82.48.1

SF300-48P

48 منفذ FE بالإضافة إلى 4 منافذ GE ذات الأغراض الخاصة - وصلتان ومنفذي مجموعة

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

المحول 52-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

المحول 52-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

محول SFP المدار جيجابت ذو ال 10 منافذ

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G- 52

المحول 52-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G- 52DC

المحول 52-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

المحول 24-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

المحول 28-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.83.28.3

SF302-08P

8 منافذ FE بالإضافة إلى منفذي GE

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

المحول 8-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

المحول 8-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

المحول 8-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

المحول 8-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

المحول 10-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

المحول 24-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

المحول 28-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

المحول 48-Port 10/100 PoE Managed

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

محول SFP المدار جيجابت ذو ال 28 منفذ

9.6.1.83.28.5

المحولات من السلسلة Sx350

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SF350-48

المحول SF350-48 48-Port 10/100 Managed

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

المحول SF350-48P 48-Port 10/100 PoE Managed

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

المحول SF350-48MP 48-Port 10/100 PoE Managed

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

المحول SG350XG-24F 24-Port 10G SFP+ Stackable Managed

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

المحول SG350XG-24T 24-Port 10GBase-T Stackable Managed

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

المحول SG350XG-48T 48-Port 10GBase-T Stackable Managed

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

المحول SG350XG-2F10 12-Port 10G Stackable Managed

9.6.1.91.12.9

SG350-10

المحول SG350-10 10-Port Gigabit Managed

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

المحول SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

المحول SG355-10P 10-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

المحول SG350-10MP 10-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.95.10.6

SG350-28

المحول SG350-28 28-Port Gigabit Managed

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

المحول SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

المحول SG350-28MP 28-Port Gigabit PoE Managed

9.6.1.95.28.6

سلسلة مبدلات SG350X

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SG350X-24

المحول 24-port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

المحول 24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

المحول 24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

المحول 48-port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

المحول 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

المحول 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.6

سلسلة مبدلات Sx500

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SF500-24

المحول 24-Port 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.80.24.1

SF500-24P

المحول 24-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.80.24.2

SF500-48

المحول 48-Port 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.80.48.1

SF500-48P

المحول 48-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.80.48.2

SG500-28

المحول 28-port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

المحول 28-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.81.28.2

SG500-52

المحول 52-port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

المحول 52-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

المحول 24-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.85.24.1

SG500X 24P

المحول 24-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

المحول 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

المحول 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X- 48

المحول 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X- 48DC

المحول 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

المحول 52-Port Gigabit Max-PoE Managed Switch

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X- 48DC

المحول 48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.86.48.6

سلسلة مبدلات Sx550X

اسم النموذج

الوصف

معرف الكائن

SF550X-24

المحول 24-Port 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P

المحول 24-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP

المحول 24-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.6

SF550X-48

المحول 48-Port 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

المحول 48-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

المحول 48-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

المحول SG550XG-8F8T 16-Port 10G Stackable Managed

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

المحول SG550XG-24T 24-Port 10GBase-T Stackable Managed

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

محول قابل للتكديس بسرعة 10 جيجابت قابل للتجميع يحتوي على 24 منفذا SFP+ (مجموعة محولين) مع دعم RPS

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

المحول SG550XG-48T 48-Port 10GBase-T Stackable Managed

9.6.1.90.48.9