الهدف:

على محول شبكة، يمكن تعيين وقت النظام يدويا بواسطة المستخدم، وبشكل ديناميكي من خادم SNTP، أو مزامنته من الكمبيوتر الشخصي الذي يشغل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المرتبطة ب Cisco. إذا تم إختيار خادم SNTP، فسيتم إستبدال إعدادات الوقت اليدوي عند إنشاء الاتصالات مع الخادم. تمكن صفحة مصادقة SNTP تكوين المفاتيح التي يتم إستخدامها عند الاتصال بخادم SNTP. يتم إنشاء مفتاح المصادقة على خادم SNTP في عملية منفصلة تعتمد على نوع خادم SNTP الذي تستخدمه.

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تمكين مصادقة SNTP على محولات SG200 و SG300 و SG500 لمزامنة وقت الشبكة عبر بروتوكول SNTP.

ملاحظة: لتمكين مصادقة SNTP، يجب تحديد وضع SNTP بالفعل. الرجاء الرجوع إلى تعيين وقت النظام على خادم SNTP بشكل ديناميكي على المحولات المدارة من السلاسل 200 و 300 و 500 للحصول على مزيد من المساعدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق:

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 200

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 300

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 500

إصدارات البرامج:

•1.3.0.59

إعداد وقت النظام:

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. التقصير username "cisco" وال تقصير كلمة "cisco".

الخطوة 2. انتقل إلى إدارة > إعدادات الوقت > مصادقة SNTP. تظهر صفحة مصادقة SNTP:

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين بجوار مصادقة SNTP.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق.

الخطوة 5. حدد إضافة لإضافة مفتاح مصادقة SNTP جديد.

يظهر نافذة إضافة مصادقة SNTP:

الخطوة 6. أدخل رقم التعريف في حقل معرف مفتاح المصادقة.

الخطوة 7. حدد زر الخيار المطلوب لمفتاح المصادقة وأدخل اسم المفتاح في الحقل المتوفر.

الخيارات هي كما يلي:

- معرف من قبل المستخدم (مشفر) - يوفر تشفيرا بين العميل والخادم

- معرف من قبل المستخدم (نص عادي) - لا يوجد تشفير بين العميل والخادم.

الخطوة 8. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين إذا كنت تريد أن يتلقى الجهاز معلومات المزامنة من خادم SNTP فقط باستخدام مفتاح المصادقة هذا.

الخطوة 9. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.