الهدف

يمكن تعيين وقت النظام يدويا بواسطة المستخدم، وبشكل ديناميكي من خادم SNTP للبث الأحادي/ البث المتعدد/AnyCast، أو مزامنته من الكمبيوتر الذي يشغل واجهة المستخدم الرسومية (GUI). توفر ساعات النظام المتزامنة إطارا مرجعيا لجميع الأجهزة الموجودة على الشبكة. تعد مزامنة وقت الشبكة أمرا بالغ الأهمية لإدارة الشبكات وتأمينها وتصحيح أخطائها. يلعب وقت المزامنة أيضا دورا مهما في أنظمة الملفات المشتركة لأنه يزيل التشويش مع إختلافات الإصدار وأوقات التعديل. يقوم المحول دائما بتكوين الوقت والمنطقة الزمنية وواجهة المستخدم الرسومية (GUI) كجزء من عملية التمهيد.

الهدف من هذا المستند هو توجيهك خلال إعداد وقت النظام يدويا وإعادة تعيينه على المحولات المدارة من السلسلة SG200 و SG300 و SG500.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SG200

· SG300

· SG500

إصدار البرامج

•1.3.0.59

إعداد وقت النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب. التقصير username "cisco" وال تقصير كلمة "cisco".

الخطوة 2. انتقل إلى الإدارة > إعدادات الوقت > وقت النظام. يتم فتح صفحة وقت النظام:

في أعلى الصفحة يتم عرض الحقول التالية:

· الوقت الفعلي (ساكن إستاتيكي) - يعرض الوقت الفعلي على الجهاز والمنطقة الزمنية إذا تم تحديدها.

· آخر خادم متزامن - يعرض معلومات من خادم بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) بما في ذلك عنوان الخادم وحالته الأساسية ونوعه. إذا لم يتصل جهازك بخادم SNTP يعرض هذا الحقل "غير متزامن".

الخطوة 3. في الإعدادات اليدوية أدخل التاريخ الحالي في حقل التاريخ.

ملاحظة: يؤدي النقر فوق "هنا" في الجملة الموجودة أعلى حقل التاريخ إلى الحصول تلقائيا على إعدادات الوقت المخزنة على الكمبيوتر. إذا تم النقر، فقم بالتخطي إلى الخطوة 5.

الخطوة 4. أدخل الوقت الحالي في حقل الوقت المحلي.

الخطوة 5. (إختياري) تحت إعدادات المنطقة الزمنية حدد خانة الاختيار enable الموجودة بجوار الحصول على المنطقة الزمنية من DHCP إذا كنت تريد تمكين تكوين المنطقة الزمنية الديناميكية من خادم DHCP.

ملاحظة: سيؤدي تمكين هذه الميزة إلى إعادة ضبط الإعدادات اليدوية التي تم إدخالها في الخطوة 3 و 4. إذا قمت بتمكين هذه الميزة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8

الخطوة 6. حدد إزاحة المنطقة الزمنية المطلوبة من القائمة المنسدلة.

الخطوة 7. أدخل إختصار المنطقة الزمنية بجوار حقل إختصار المنطقة الزمنية.

الخطوة 8. في قسم إعدادات التوفير في ضوء النهار، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين المعايرة التلقائية للوقت الحالي لوقت الحفظ في ضوء النهار.

الخطوة 9. في حقل إزاحة المجموعة الزمنية، قم بإدخال عدد الدقائق المقابلة من GMT والتي تتراوح من 1 إلى 1440. القيمة الافتراضية هي 60.

الخطوة 10. في حقل نوع التوفير في ضوء النهار، حدد نوع التوفير في ضوء النهار الذي تريد تنفيذه.

يتم تحديد الإعدادات على النحو التالي:

· الولايات المتحدة الأمريكية - تحدد إرشادات التوقيت الصيفي للولايات المتحدة الأمريكية. إذا أخترت، انتقل إلى الخطوة 13.

· أوروبي - يحدد دليل التوقيت الصيفي لمعيار الاتحاد الأوروبي (صالح للدول الأخرى التي تستخدم هذا المعيار أيضا). إذا أخترت، انتقل إلى الخطوة 13.

· بحسب التواريخ - يحدد الدليل التوجيهي لوقت الادخار في ضوء النهار يدويا - عادة لأي بلد آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي (مدرج أعلاه). وهذا يسمح بتخصيص بداية وإيقاف DST كل عام.

· تكرار - يحدث DST في نفس التاريخ كل عام.

الخطوة 11. (إختياري) إذا تم إختيار نوع "حسب التواريخ"، فأدخل الوقت والتاريخ الذي يتم فيه تحقيق معدلات التوفير في النهار.

· من - اليوم والوقت الذي تبدأ فيه DST.

· إلى - اليوم والوقت الذي تنتهي فيه صلاحية DST.

الخطوة 12. (إختياري) إذا تم إختيار النوع "متكرر"، فأدخل المعلومات المناسبة في الحقول المبرز من وإلى .

· من - يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه DST (وقت التوفير في ضوء النهار) كل عام.

- يوم من أيام الأسبوع عندما تبدأ DST كل عام.

- أسبوع خلال الشهر الذي تبدأ فيه DST كل سنة.

- شهر - شهر السنة الذي يبدأ فيه التصميم الديناميكي (DST) كل عام.

- الوقت - الوقت الذي تبدأ فيه DST كل عام.

· إلى - تاريخ انتهاء DST كل سنة.

- يوم من أيام الأسبوع عندما تنتهي مدة البقاء (DST) كل عام.

- أسبوع خلال الشهر الذي تنتهي فيه خدمة الدعم الديناميكي (DST) كل عام.

- شهر - شهر السنة الذي تنتهي فيه مدة البقاء (DST) كل سنة.

- الوقت - الوقت الذي تنتهي فيه خدمة DST كل عام.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق. تتم كتابة قيم وقت النظام إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.