الهدف

يسمح التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) للمحول بتوفير الطاقة للأجهزة المتصلة عبر نفس كابل إيثرنت الذي يرسل البيانات. ويعمل هذا على التخلص من الحاجة إلى كابل طاقة منفصل لأجهزة الطاقة مثل هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) ونقاط الوصول اللاسلكية.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على محول مدار من السلسلة 200/300.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات المدارة SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > PoE > الخصائص. يتم فتح صفحة خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت:

الخطوة 2.في حقل "وضع الطاقة"، انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع وضع التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الذي تريد إستخدامه.

· حد المنفذ — يحدد المسؤول إجمالي كمية الطاقة التي سيوفرها المحول.

· حد الفئة — سيقوم المحول بتوفير الطاقة التي يطلبها الجهاز الذي يتم تشغيله.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الملائمات للسماح للمحول بإرسال رسائل التحذير (الملائمات) عندما يتجاوز إخراج الطاقة الحد المحدد مسبقا.

ملاحظة: يجب تمكين بروتوكول SNMP ويجب أن يكون هناك مستلم إعلام SNMP واحد على الأقل متوفر إذا كنت تريد إستخدام الملائمات. ارجع إلى تكوين عامل تصفية الإشعارات الخاصة ببروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) ومستلم الإشعارات على المحولات المدارة من السلسلة 300 للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 4. في حقل الحد الفاصل لملائمة الطاقة، قم بإدخال نسبة من حد الطاقة الذي سيتسبب في إرسال رسالة ملائمة.

يتم عرض المعلومات التالية في أسفل صفحة الخصائص.

· الطاقة الاسمية — إجمالي كمية الطاقة التي يمكن للمحول إمدادها.

· الطاقة المستهلكة - كمية الطاقة التي تستهلكها حاليا منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

· الطاقة المتوفرة - كمية الطاقة التي لا تزال متوفرة.  تمثل الطاقة المتوفرة الفرق بين الطاقة الإسمية والطاقة المستهلكة.